目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題の特定

方法 1

方法 2

考えられる解決策

他のリソース

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、IP コンタクト センター（IPCC）環境でエージェント ログイン問題をトラブルシューティングするときに CTI テストが報告する「CF_Generic_Unspecified_Rejection」というエラー メッセージについて説明します。 このドキュメントでは、エラーの原因および考えられる解決方法を中心に説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることを推奨しています。

- Cisco Intelligent Contact Management（ICM）

- コンピュータ テレフォニー インテグレーション （CTI）

- Cisco IPCC

- エージェントログイン問題

- IPCC トレース

- CTI テストの使用方法

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は基づいた on Cisco ICM バージョン 4.6.2 および それ 以降です。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題の特定

Cisco IPCC ICM 環境では、Agents レポート CTI サーバに記録 する無力。 問題を解決するのに CTI テストを使用するときこのエラー メッセージが現れます:

CF_Generic_Unspecified_Rejection

Or using dumplog utility to dump the JTapi log file, the following

error message is identified:

Address xxxx is not in provider's domain

問題を確認するためにこれら二つのメソッドの 1 つを使用できます:

方法 1

Peripheral Gateway （PG CTI サーバが常駐するでところ）、JTapi ログ ファイルをダンプするのに Dumplog ユーティリティを使用しこのエラーを確認して下さい。

注: ログ 情報はスペース制限によるこの資料の複数行に現われます。

c:\icr\<cust_inst>\PGXY\logfiles\>dumplog

/cust <cust_inst> /node jgw<jtapi_instance>

15:32:40 PG1A-jgw1 Trace: performAddCallObserver: Provider

hit exception in getAddress for address:

5002com.cisco.jtapi.InvalidArgumentExceptionImpl:

Address 5002 is not in provider's domain

注: 文字 c は Cisco ICM をインストールしたドライブを表します。 設定に別のドライブで ICM をインストールする場合、ドライブ文字を使用して下さい。

方法 2

CTI サーバが常駐する PG のこれらのステップを完了して下さい:

1. [Start] > [Run] を選択します。

Run ダイアログボックスは現われます。

2. 型 cmd DOS コマンド プロンプトを開くため。

3. コマンド プロンプトの ctitest 入力し、『Enter』 を押して下さい。

注: エージェントログイン問題を失敗を報告したエージェント プロファイルを作成するために解決するように使用 CTI テストを参照して下さい。

4. 開いた入力して下さい。

5. エージェント ID パスワードでログインに試み、取り付けて下さい。

ログオン 1111 のために 1111 /instrument 5002 を現われるエラーの例はここにあります:

注: この例の情報はスペース制限による複数行に現われます。

CTITest: open

CTITest: 15:32:30 Trace:

15:32:30 Trace: ... session #1 trying CTI Server on side A

(geolab4pg1a port 44027)

15:32:30 Trace: ... session #1 connected to side A after 10 ms.

15:32:30 Trace: ... session #1 opened after 101 ms. CCTime:

15:33:09 PGStatus: NORMAL Peripheral: OnLine

15:32:30 Trace: EnterpriseAgent AgentID:1111 State:LOGOUT

Extension:5002 Instrument:5002

*====*====*====*====*====*====*====*====*====*====*====*====*

login 1111 1111 /instrument 5002

CTITest: 15:32:40 Trace: *** SET_AGENT_STATE_REQ failure

response, err:70

(CF_GENERIC_UNSPECIFIED_REJECTION), periph

err:10114 after 491 ms. ***

考えられる解決策

IPCC 環境の正常な CTI ログオンのためのこれらのステップを完了して下さい:

1. 各 Cisco IPCC エージェントが ICM 設定の内で設定されるデバイス ターゲット レコードを備えていることを確認して下さい。 デバイス ターゲット レコードはここに示されているように構成パラメーター フィールドが、含まれています:

エンタープライズ名前

グローバル アドレス

ConfigParm

Agent5002

Agent5002

/devtype CiscoPhone /dn 5002

この設定 例では、この IPCC サイトのすべての設定されたエージェントのためのエージェントの拡張の長さはすべてのデバイス ターゲットのために定義されるように /dn パラメータの 4 ディジットです。 従って、エージェントは四桁エージェント ID によってログインする必要があります。

サンプルデバイスのための拡張は /dn パラメータの 4 ディジット、たとえば 5002 です。 PG のために設定される Cisco ICM を実行するとき「x」のエージェントの拡張の長さを規定 します。

図 1 – Enterprise Agent Configuration （1） PIM

2. 図が 1） Agent Desktop アプリケーションのログインに試みるディジットの数に匹敵することをことをエージェントの拡張の長さ確認して下さい（参照して下さい。

3. Cisco ICM PIM 設定の JTAPI ユーザ向けのユーザー ID およびユーザパスワードを設定したかどうか確かめて下さい（図の IPCC パラメータ セクションを 1）参照して下さい。 この例では、ユーザー ID は pguser です。

注: 新しいユーザとして PG を追加するとき Cisco CallManagerの管理者 Webページの PG のための同じユーザー ID およびユーザパスワードを入力して下さい。

4. Cisco CallManager を開いて下さい。

5. Cisco CallManager の JTAPI ユーザ向けのユーザー ID およびユーザパスワードを設定したかどうか確かめて下さい（図を 2）参照して下さい。 これらの値は ICM PIM 設定で入力されるユーザー ID およびユーザパスワードを一致する必要があります。

図 2 –ユーザ情報

6. 電話と JTAPI ユーザ間のアソシエーションを確認して下さい。 アソシエーションを構築するために特定の電話によって pguser （JTAPI ユーザ）を関連付けて下さい。 次の手順を実行します。

1. [Device Association] をクリックします。 利用可能なデバイスのリストは現われます（図を 3）参照して下さい。

2. 拡張 5002 チェックボックスをチェックして下さい。

3. 同じ行のプライマリ ext.の選択をクリアして下さい。

4. ユーザデバイス アソシエーション リストに電話番号を追加するために『Update』 をクリック して下さい。

図 3 –ユーザ情報

他のリソース

エージェントがログインにそれでもなく、エージェントログインID が確認されたり、これらのステップを完了すれば場合:

1. ターンアップ IPCC トレース。

2. CTI テストを通してエージェントログイン障害を再現して下さい。

3. 壊れる CTI テスト ログオンのテキスト クリップを集めて下さい。

4. CTIServer JTapi、PIM、OPC およびログ ファイルを集めて下さい。 詳細については Dumplog ユーティリティを使用する方法を参照して下さい。

Cisco Technical Assistance Center （TAC）とのサービス リクエスト（登録ユーザのみ）を開くのにこの情報を使用して下さい。 登録ユーザではない場合、ユーザ登録に行き、次に TAC のサービス リクエストを開いて下さい。

関連情報

- dumplog ユーティリティの使用方法

- エージェントログイン問題を解決するのに CTI テストを使用して下さい

- CTI テストガイド

- IPCC 問題のトラブルシューティングの推奨されるトレースレベル

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems