Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-wsa-bypass-bwBfugek

初公開日 : 2022-10-05 16:00

最終更新日 : 2023-03-02 20:18

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwc54898

CVE-2022-20952

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2023年3月2日の更新：このアドバイザリが最初に公開されて以来、シスコでは、古い主要なCisco Secure Web Applianceソフトウェアリリースの修正に関する問題が発生していることを認識しています。この問題により、リリース14.5.0-537および14.5.1-008で新たな脆弱性が発生しました。シスコでは、これらの新しい問題を調査しており、2023年4月にリリース14.5.1-008より後のソフトウェアリリースに対する修正を提供する予定です。これらの修正により、このアドバイザリに記載されているすべての既知のフィルタバイパスの脆弱性と、新たに発見された脆弱性が解決されます。 詳細は本アドバイザリに記載の予定です。

以前はCisco Webセキュリティアプライアンス(WSA)と呼ばれていた、Cisco Secure Webアプライアンス用のCisco AsyncOSソフトウェアのスキャンエンジンにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が設定されたルールをバイパスして、ブロックされるべきネットワークへのトラフィックを許可する可能性があります。

この脆弱性は、不正な形式の符号化トラフィックが適切に検出されないことに起因します。攻撃者は、該当デバイスを介して悪意のあるサーバに接続し、不正なHTTP応答を受信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は明示的なブロックルールをバイパスし、デバイスによって拒否されるはずのトラフィックを受信できるようになります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-bypass-bwBfugek

注：シスコポートフォリオの簡素化の一環として、セキュリティ製品の名称を変更し、Cisco Secure というブランド名に統一しています。詳細については、「Cisco Secure が登場」を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCisco Secure Web Applianceの仮想バージョンとハードウェアバージョンの両方に影響を及ぼしていました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- E メール セキュリティ アプライアンス（ESA）の仮想バージョンとハードウェア アプライアンスの両方

- 安全な電子メールと Web マネージャ、仮想アプライアンスとハードウェアアプライアンスの両方

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に示すリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左側の列にはシスコソフトウェアリリース、右側の列にはリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースが示されています。

Cisco AsyncOS リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

11.7 以前

脆弱性なし

11.8

修正済みリリースに移行。

12.0

修正済みリリースに移行。

12.5

修正済みリリースに移行。

14.0

14.0.4

14.5

14.5.1

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたscanplus GmbHに感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-bypass-bwBfugek

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

新たに導入された脆弱性の詳細と、これらの脆弱性に対する今後の修正計画を追加。

要約

Final

2023年3月2日

1.1

修正済みリリース情報を追加。「修正済みソフトウェア」セクションへの参照を追加。

要約、脆弱性が存在する製品、修正済みソフトウェア.

Final

2023年2月15日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 10 月 5 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。