Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-wlc-auth-bypass-JRNhV4fF

初公開日 : 2022-04-13 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCwa43249

CVE-2022-20695

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）ソフトウェアの認証機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が認証制御をバイパスし、管理インターフェイスを介してデバイスにログインする可能性があります。

この脆弱性は、パスワード検証アルゴリズムの不適切な実装によるものです。攻撃者は、偽造したログイン情報で該当デバイスにログインすることにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は認証をバイパスし、デバイスに管理者としてログインする可能性があります。攻撃者は、偽造したログイン情報によっては、管理ユーザーと同等の権限を取得する可能性もあります。

注：この脆弱性が現れる必須条件は、デフォルト以外のデバイス設定です。脆弱な設定の詳細については、このアドバイザリの「脆弱性が存在する製品」セクションを参照してください。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wlc-auth-bypass-JRNhV4fF

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco WLC ソフトウェア リリース 8.10.151.0 またはリリース 8.10.162.0 を実行しており、MAC フィルタ RADIUS 互換性が [その他] に設定されている場合、次のシスコ製品に影響します。

- 3504 ワイヤレス コントローラ

- 5520 ワイヤレス コントローラ

- 8540 ワイヤレス コントローラ

- Mobility Express

- 仮想ワイヤレス コントローラ（vWLC）

注：上記の脆弱性のあるリリースは、Software Center(Cisco.com)で入手できます。さらに、特定のお客様には Software Center にはない次の脆弱性エスカレーション ビルドが提供されています。

- 8.10.151.4 ～ 8.10.151.10

- 8.10.162.1 ～ 8.10.162.14

設定の確認

Cisco WLC 設定に脆弱性があるかを判断するには、「show macfilter summary」CLI コマンドを発行します。次の例に示すように、「RADIUS compatibility mode」互換モードが「Other」の場合、デバイスに脆弱性があると見なされます。

wlc > show macfilter summary

MAC Filter RADIUS Compatibility mode............. Other

MAC Filter Delimiter............................. Single-Hyphen

MAC Filter Entries............................... 0

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Catalyst 9300、9400、9500 シリーズ スイッチ用 Catalyst 9800 組み込みワイヤレスコントローラ

- Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- クラウド向け Catalyst 9800 ワイヤレスコントローラ

- Catalyst アクセスポイントの組み込みワイヤレスコントローラ

- 「脆弱性のある製品」セクションにリストされていないワイヤレス LAN コントローラ（WLC）AireOS 製品

回避策

この脆弱性に対処する回避策はあります。環境に基づいて、次のいずれかを選択します。

オプション1：環境内にMacfiltersがない

MAC フィルタを使用していないお客様は、次の CLI コマンドを使用して、MAC フィルタ Radius 互換性モードをデフォルトにリセットできます。

wlc > config macfilter radius-compat cisco

オプション2：環境内のMacfilters

MAC フィルタを使用し、他の互換モードに一致するように Radius サーバーの設定を変更できるお客様は、次の CLI コマンドのいずれかを使用して、MAC フィルタの互換性を「cisco」または「free」に変更できます。

wlc > config macfilter radius-compat cisco

wlc > config macfilter radius-compat free

さまざまな MAC フィルタ互換モードの詳細については、「Cisco ワイヤレスコントローラ コマンド参考資料」を参照してください。

これらの回避策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。通常のソフトウェアアップデートが含まれるサービス契約をお持ちのお客様は、通常のアップデートチャネルからセキュリティ修正を取得する必要があります。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

Cisco.com の Cisco Support and Downloads ページには、ライセンスとダウンロードに関する情報が記載されています。このページには、[マイデバイス（My Devices）] ツールを使用するお客様のカスタマーデバイスサポート範囲も表示できます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。このセクションの表に記載されている適切な修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

8.9 以前

脆弱性なし

8.10.142.0 以前

脆弱性なし

8.10.151.0 以降

8.10.171.0

Cisco.com の Software Center からこのソフトウェアをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

2. [ワイヤレス（Wireless）] > [ワイヤレスLANコントローラ（Wireless LAN Controller）] > [スタンドアロンコントローラ（Standalone Controllers）] を選択します。

3. 製品セレクタの右ペインから特定の製品を選択します。

4. ソフトウェアページの左ペインからハードウェア プラットフォームを選択します。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性を報告していただいた Bispok のセキュリティ研究者に感謝を申し上げます。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wlc-auth-bypass-JRNhV4fF

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022年 4 月 13 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。