Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-stealth-rce-2hYb9KFK

初公開日 : 2022-05-18 16:00

最終更新日 : 2023-03-28 21:05

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 5.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb98796 CSCvz12708

CVE-2022-20797

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Network Analytics（旧Cisco Stealthwatch Enterprise）のWebベース管理インターフェイスにおける脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、基盤となるオペレーティングシステム上で管理者として任意のコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアのWebベース管理インターフェイスによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、Webベースの管理インターフェイスに任意のコマンドを挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスの設定を変更したり、特定のサービスを予期せず再起動させたりできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-stealth-rce-2hYb9KFK

注：シスコポートフォリオの簡素化の一環として、セキュリティ製品の名称を変更し、Cisco Secure というブランド名に統一しています。詳細については、「Cisco Secure が登場」を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCisco Secure Network Analyticsに影響を及ぼしていました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に示すリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco Secure Network Analyticsリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

7.4.1 以前

7.4.1-PATCH SMCのロールアップリン#9

7.4.1 FCNFのROLLUP設#8

7.4.1 FCSFのロールアップリン#7

7.4.1 FCDBのロールアップ#5

7.4.1 FSUFのROLLUP設#6

7.4.1 UDPDのロールアップ#6

7.4.1 DNODE ROLLUPの概#6

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-stealth-rce-2hYb9KFK

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

2.0

新しいCisco Bug Identifierを追加し、修正済みリリースの表を更新。

ヘッダーおよび修正済みリリース

Final

2023年3月28日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022年5月18日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。