Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-smb-rv-cmd-inj-8Pv9JMJD

初公開日 : 2022-05-04 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwa37678 CSCwa59921 CSCwa59943

CVE-2022-20799

CVE-2022-20801

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business RV340およびRV345ルータのWebベース管理インターフェイスにおける複数の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、該当デバイスの基盤となるオペレーティングシステムに任意のコマンドを注入し、実行する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザ提供による入力の検証が不十分であることが原因です。攻撃者は、悪意のある入力を該当デバイスに送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスの基盤となるLinuxオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行できる可能性があります。これらの脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスの有効な管理者ログイン情報を持っている必要があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-smb-rv-cmd-inj-8Pv9JMJD

該当製品

脆弱性のある製品

このドキュメントの公開時点で、脆弱性のあるファームウェアリリースを実行している次のCisco Small Business RVシリーズルータに、これらの脆弱性が影響を与えました。

- RV340 デュアル WAN ギガビット VPN ルータ

- RV340W デュアル WAN ギガビット Wireless-AC VPN ルータ

- RV345 デュアル WAN ギガビット VPN ルータ

- RV345P デュアル WAN ギガビット PoE 対応 VPN ルータ

公開時点で脆弱性が存在していたシスコファームウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- RV160 VPN ルータ

- RV160W Wireless-AC VPN ルータ

- RV260 VPN ルータ

- PoE 対応 RV260P VPN ルータ

- RV260W Wireless-AC VPN ルータ

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースが本アドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けたかどうか、およびこれらの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Small Business RV340、RV340W、RV345、およびR345Pルータ

Cisco Small Businessルータファームウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

1.0.03.26 以前

1.0.03.27

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

CVE-2022-20799：この脆弱性を報告していただいたdcmtrumanおよびN1K0_に感謝いたします。

CVE-2022-20801：シスコは、この脆弱性を個別に報告していただいたDBAPPSecurityのb0ldfrev.XinshunYang氏およびTrend Micro Zero Day Initiativeの匿名の研究者に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-smb-rv-cmd-inj-8Pv9JMJD

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022年5月4日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。