Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-sdavc-ZA5fpXX2

初公開日 : 2022-09-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvz97362

CVE-2022-20844

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco vManageのCisco Software-Defined Application Visibility and Control(SD-AVC)の認証メカニズムにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、デフォルトの静的ユーザ名とパスワードの組み合わせを使用してCisco SD-AVCのGUIにアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、Cisco vManageの自己管理型クラウドインストールまたはローカルサーバインストールでGUIにアクセス可能であるために存在します。攻撃者は、Cisco SD-AVCの公開されたGUIにアクセスすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は管理対象デバイス名、SD-AVCログ、およびSD-AVC DNSサーバのIPアドレスを表示できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdavc-ZA5fpXX2

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は、SD-AVCが有効になっているCisco vManageのセルフマネージドクラウドインストールまたはローカルサーバインストールに影響を与えました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

注：Cisco Cloud Operations Teamによって完全に設定されたクラウドベースのサーバをインストールしても、SD-AVC GUIは表示されません。お客様の要求により、SD-AVC GUIが公開されている場合、その環境はこの脆弱性の影響を受けます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、この脆弱性を軽減するために、SD-AVCコンポーネントを有効にしているお客様は、ノースバウンドネットワークからTCPポート10502へのアクセスを確実に制限できます。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列にはシスコソフトウェアリリースが、右の列にはリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこれらの脆弱性に対する修正を含むリリースが示されています。

Cisco vManageリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

18.3 以前

影響なし。

18.4

影響なし。

19.2

影響なし。

20.1

影響なし。

20.3.2 ～ 20.3.4

影響なし。

20.3.4.1

20.3.4.2

20.3.5

修正済みリリースに移行。

20.4

修正済みリリースに移行。

20.5

修正済みリリースに移行。

20.6

20.6.31

20.7

20.7.21

20.8

20.8.11

20.9

20.9.1

1.リリース20.6.3、20.7.2、または20.8.1にアップグレードすると、SD-AVCコンテナがシャットダウンします。SD-AVCコンテナを有効にするには、次の手順を実行します。

- SD-AVCを有効にします。

- vManageをリブートします。

- vManageをもう一度再起動します。

注：このアドバイザリに記載されている脆弱性は、Cisco Security Advisory cisco-sa-sdwan-avc-NddSGB8に記載されている脆弱性に関連しています。ソフトウェアのアップグレードを計画する際には、両方の脆弱性を考慮することをお勧めします。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdavc-ZA5fpXX2

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022年9月28日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。