Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-sb-rv-rce-overflow-ygHByAK

初公開日 : 2022-07-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwc26504 CSCwc26501 CSCwc26499 CSCwc26221 CSCwc26222 CSCwc26220

CVE-2022-20887

CVE-2022-20886

CVE-2022-20889

CVE-2022-20900

CVE-2022-20888

CVE-2022-20883

CVE-2022-20882

CVE-2022-20885

CVE-2022-20884

CVE-2022-20902

CVE-2022-20901

CVE-2022-20904

CVE-2022-20903

CVE-2022-20890

CVE-2022-20892

CVE-2022-20891

CVE-2022-20876

CVE-2022-20898

CVE-2022-20875

CVE-2022-20897

CVE-2022-20878

CVE-2022-20911

CVE-2022-20877

CVE-2022-20899

CVE-2022-20910

CVE-2022-20894

CVE-2022-20893

CVE-2022-20874

CVE-2022-20896

CVE-2022-20873

CVE-2022-20895

CVE-2022-20879

CVE-2022-20912

CVE-2022-20881

CVE-2022-20880

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、およびRV215WルータのWebベース管理インターフェイスにおける複数の脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が該当デバイスで任意のコードを実行したり、デバイスを予期せず再起動させたりして、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

これらの脆弱性は、着信HTTPパケット内のユーザフィールドの検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された要求をWebベースの管理インターフェイスに送信することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、rootレベルの権限を使用して該当デバイスで任意のコマンドを実行したり、デバイスを予期せず再起動させたりして、DoS状態を引き起こす可能性があります。これらの脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスの有効な管理者ログイン情報を持っている必要があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供していません。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb-rv-rce-overflow-ygHByAK

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、次のCisco Small Business RVシリーズルータに影響を与えます。

- RV110W Wireless-N VPN ファイアウォール

- RV130 VPN ルータ

- RV130W Wireless-N 多機能 VPN ルータ

- RV215W Wireless-N VPN ルータ

デバイス設定の確認

これらのデバイスのWebベースの管理インターフェイスは、無効にできないLAN接続を介して、またはリモート管理機能が有効になっている場合はWAN接続を介して使用できます。デフォルトでは、リモート管理機能は、これらのデバイスで無効になっています。

デバイスでリモート管理機能が有効になっているかどうかを確認するには、Web ベース管理インターフェイスを開き、[基本設定（Basic Settings）] > [リモート管理（Remote Management）] を選択します。[有効（Enable）] チェックボックスがオンになっている場合、そのデバイスではリモート管理が有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコは、このアドバイザリで説明している脆弱性に対処するためのソフトウェアのアップデートをリリースしておらず、リリースする予定もありません。Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、およびRV215Wルータは、サポート終了のプロセスに入っています。お客様には、これらの製品のサポート終了通知を参照することをお勧めします。

Cisco Small Business RV シリーズ ルータ（一部のモデルのみ）の販売終了およびメンテナンス終了のお知らせ

お客様には、Cisco Small Business RV132W、RV160、または RV160W ルータに移行することをお勧めします。

デバイスの移行を検討する際は、[シスコ セキュリティ アドバイザリ（Cisco Security Advisories）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性の有無と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、新しいデバイスがネットワークのニーズに十分に対応できることを確認する必要があります。新しいデバイスには十分なメモリが搭載され、現在のハードウェアおよびソフトウェア構成は新しい製品でも引き続き適切にサポートされます。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいた中国科学院情報工学院のJiaqian Peng、Chuan Qin、およびPuzhuo Liu氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb-rv-rce-overflow-ygHByAK

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 7 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。