Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-qfp-ipsec-GQmqvtqV

初公開日 : 2022-04-13 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvz55575

CVE-2022-20679

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのIPSec復号化ルーチンにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こし、その結果、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、設定されたIPSecトンネル上のトラフィックが処理されている間に発生するバッファの枯渇に起因します。攻撃者は、1800バイト以上の最大伝送ユニット(MTU)を持つ該当デバイスにトラフィックを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は標的デバイスのリロードを引き起こすことができるようになります。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスが存在する信頼できるネットワークにアクセスして、デバイスで処理される特定のパケットを送信する必要があります。攻撃者と該当デバイスの間にあるすべてのネットワークデバイスは、1800バイト以上のMTUをサポートする必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-qfp-ipsec-GQmqvtqV

このアドバイザリは、2022 年 4 月に公開された Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアリリースのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: April 2022 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、次のシスコ製品がIPsec VPN接続を終了するように設定されていて、自律モードまたはコントローラモードで実行されているCisco IOS XEソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している場合、この脆弱性の影響を受けます。

- 1000 シリーズ サービス統合型ルータ

- 4221 サービス統合型ルータ

- 4321 サービス統合型ルータ

- 4331 サービス統合型ルータ

- 4351 サービス統合型ルータ

- Catalyst 8200シリーズエッジプラットフォーム

- Catalyst 8300シリーズエッジプラットフォーム

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

Cisco IOS XEソフトウェアを実行しているデバイスは、IPsec VPN接続を終了するように設定されています。次のいずれかの条件に一致する場合、デバイスが影響を受けます。

- クリプトマップは、少なくとも1つのインターフェイスに対して設定されます

- デバイスにIPsec仮想トンネルインターフェイス(VTI)が設定されている

暗号化に使用されるインターフェイスのMTUも1800バイト以上に増やす必要があります。

暗号マップが少なくとも1つのインターフェイスに設定されているかどうかを確認するには、show running-config | include ^interface|^暗号マップ |^ mtuコマンドを使用します。次の例は、map-group1という名前の暗号マップと、GigabitEthernet 0/0/0インターフェイスで設定されたMTUの増加を示しています。

Router# show running-config | include ^interface|^ crypto map |^ mtu

interface GigabitEthernet0/0/0

mtu 1800

crypto map map-group1

デバイスにIPsec VTIが設定されているかどうかを確認するには、show running-config | include ^interface|^トンネル保護ipsecプロファイル |^ mtuコマンドを使用して、返された出力に少なくとも1つのトンネルインターフェイスに設定されたtunnel protection ipsec profileが含まれていることと、トンネルに関連付けられた物理インターフェイスのMTUが増加していることを確認します。次の例は、VTIインターフェイスTunnel1とGigabitEthernet0/0/0のMTUの増加を示しています。

Router# show running-config | include ^interface|^ tunnel protection ipsec profile |^ mtu

interface Tunnel1

tunnel protection ipsec profile vti-1

interface GigabitEthernet0/0/0

mtu 1800

注:IPsec VPNはデフォルトでは設定されていません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- Meraki 製品

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。次のコマンドを使用して、該当するデバイスのすべてのIPsec対応インターフェイスでMTUを1800バイト未満に下げます。

Router(config-if)#mtu 1750

注：これでは、IPsec接続のすべてのピアでMTUを変更する必要があります。

この回避策はテスト環境で導入され、成功を収めたものですが、お客様はそれぞれの環境で、また使用条件下で適用および有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-qfp-ipsec-GQmqvtqV

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022年 4 月 13 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。