Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ncs4k-tl1-GNnLwC6

初公開日 : 2022-09-14 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb16005 CSCwb01669

CVE-2022-20845

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Convergence System(NCS)4000シリーズのTL1機能の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者がTL1プロセスでメモリリークを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、特定の条件下でTL1がメモリを解放しないことに起因します。攻撃者は、デバイスに接続し、認証後にTL1コマンドを発行することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はTL1プロセスで大量のメモリを消費させる可能性があります。メモリがしきい値に達すると、Resource Monitor(Resmon)プロセスがメモリの上位5つのコンシューマの再起動またはシャットダウンを開始し、その結果、サービス拒否(DoS)が発生します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ncs4k-tl1-GNnLwC6

このアドバイザリは、Cisco IOS XRソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開の2022年9月リリースの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：Cisco IOS XRソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開（2022年9月）

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS XRソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しているCisco NCS 4000シリーズデバイスに影響を与えました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性がCisco NCS 4200シリーズデバイス上のCisco IOS XEソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者はTL1プロセスによって保持されているメモリを監視し、約400 MBに達したら再起動できます。現在のTL1メモリ保持を取得するには、show processes memoryコマンドを発行します。メモリが400 MBを超える場合は、次の例に示すように、TL1プロセスを再起動します。

RP/0/RP0:NCS4000#show processes memory | include tl1

Tue Sep 06 18:52:49.658 EST

175 532 624248 212 299563 tl1

152 244  77696 136   3439 tl1_parser

RP/0/RP0:NCS4000#

RP/0/RP0:NCS4000#process restart tl1

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性の修正を含むリリースを示します。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

6.5.32 より前

6.5.32

公開時点で、シスコはこの脆弱性に対処するために次のSMUをリリースしました。SMUの可用性を含む最新の情報と完全な情報については、このアドバイザリの冒頭にあるバグIDの「詳細」セクションを参照してください。一覧に記載されていないプラットフォームやリリース向けの SMU を必要とするお客様は、サポート部門にご連絡ください。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

SMU 名

6.5.26

ncs4k-6.5.26.CSCwb16005

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ncs4k-tl1-GNnLwC6

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022年9月14日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。