Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ise-sec-atk-dos-zw5RCUYp

初公開日 : 2022-11-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvz99311

CVE-2022-20937

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine(ISE)ソフトウェアのRADIUS要求を監視する機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

この脆弱性は、システムリソースの管理が不十分であることに起因します。攻撃者は、Cisco ISEソフトウェアが特定のRADIUSトラフィックを受信する原因となるアクションを実行することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この脆弱性の不正利用に成功し、不正利用を継続することで、攻撃者は該当デバイスのパフォーマンスを低下させ、RADIUS認証の大幅な遅延を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-sec-atk-dos-zw5RCUYp

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は、ソフトウェアが安定した高レートのRADIUS要求を検出するように設定されている場合に、Cisco ISEソフトウェアに影響を与えました。この設定はデフォルトで無効になっています。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

デバイス設定の確認

デバイスに脆弱性があるかどうかを確認するには、スーパー管理者権限でWeb管理GUIにログインします。[Administration] > [System] > [Settings] > [Protocols] > [RADIUS] を選択します。[Detect High Rate of RADIUS Requests] にチェックマークが付いている場合、そのデバイスには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

回避策として、日常業務で高い割合で安定したRADIUS要求を検出する必要がないお客様は、この脆弱性の不正利用を防ぐために検出を無効にする可能性があります。この機能を無効にするには、スーパー管理者権限でWeb管理GUIにログインします。[Administration] > [System] > [Settings] > [Protocols] > [RADIUS] を選択し、[Detect High Rate of RADIUS Requests] をオフにします。

この回避策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。 最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco ISE ソフトウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2.61 以前

修正済みリリースに移行。

2.7

2.7 パッチ 8

3.0

3.0 パッチ 6

3.1

3.1 パッチ 4

3.2

脆弱性なし

1. Cisco ISE ソフトウェアリリース 2.4 は、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

アップグレードの手順については、Cisco Identity Service Engineサポートページのアップグレードガイドを参照してください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-sec-atk-dos-zw5RCUYp

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 11 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。