Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ise-pwd-WH64AhQF

初公開日 : 2022-08-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.9

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb02346

CVE-2022-20914

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine(ISE)ソフトウェアのExternal RESTful Services(ERS)APIの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が機密情報を取得できる可能性があります。

この脆弱性は、特定のREST API出力の過剰な冗長性に起因します。攻撃者は、該当デバイスに巧妙に細工された HTTP 要求を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は外部認証サーバの管理クレデンシャルなどの機密情報を取得できる可能性があります。

注：この脆弱性を不正利用するには、攻撃者が有効なERS管理クレデンシャルを持っている必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-pwd-WH64AhQF

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、外部認証サーバが設定されている場合、この脆弱性はCisco Identity Service Engine(ISE)ソフトウェアに影響を与えました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

外部認証サーバが設定されているかどうかを確認する

外部認証サーバが設定されているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. Cisco ISE Web管理インターフェイスにログインします。

2. Cisco ISEリリース3.0および3.1では、メニューアイコンをクリックします。以前のバージョンのCisco ISEの場合は、この手順を省略してください。

3. [Administration] > [Identity Management] > [External Identity Sources] を選択します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に示すリリース情報は正確でした。最新情報については、このアドバイザリの冒頭に記載されているバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性の修正を含むリリースを示します。

Cisco ISEソフトウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2.3 以前

脆弱性なし

2.41

修正済みのリリースに移行。

2.6

2.6P11

2.7

2.7P8^2（2022年10月）

3.0

3.0P6

3.1

3.1P3

1. Cisco ISEソフトウェアリリース2.4は ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2. Cisco ISEリリース2.7P7のホットパッチはリクエストにより入手可能です。Cisco TAC に問い合わせて、リクエストしてください。

デバイスのアップグレード手順については、Cisco Identity Service Engineサポートページにあるアップグレードガイドを参照してください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたFilip Palian氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-pwd-WH64AhQF

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022 年 8 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。