Informational

アドバイザリーID : cisco-sa-ise-lifetime-pwd-GpCs76mb

初公開日 : 2022-07-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvy74919

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine(ISE)のパスワードポリシー設定の問題により、管理者が期限切れのクレデンシャルを使用してWeb管理インターフェイスにアクセスできる可能性があります。

管理者パスワードポリシーの[パスワードの有効期間(Password Lifetime)]設定を使用してパスワードの有効期限を設定すると、パスワードの有効期限は切れません。その結果、管理者は有効期限が切れたクレデンシャルを使用してWeb管理インターフェイスにログインし、パスワードの有効期限が切れる前と同じレベルの権限を持つことができます。追加の権限は取得されず、有効なクレデンシャルが必要になります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-lifetime-pwd-GpCs76mb

脆弱性のある製品

この問題は、発行時にPassword Lifetimeが有効になっているCisco ISEに影響を与えました。

シスコでは、Cisco Bug ID CSCvy74919でこの問題を追跡しています。

発行時点で影響を受けていたシスコソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、バグIDの「詳細」セクションを参照してください。

パスワードの有効期間が有効になっているかどうかを確認する

パスワードの有効期間が有効になっているかどうかを確認するには、次の操作を行います。

1. Cisco ISE Web管理インターフェイスにログインします。

2. Cisco ISEリリース3.0および3.1では、メニューアイコンをクリックします。以前のバージョンのCisco ISEの場合は、この手順を省略してください。

3. [Administration] > [System] > [Admin Access] を選択します。

4. [Password Policy] タブをクリックします。

5. [Password Lifetime] セクションまでスクロールします。

6. [Administrator passwords expire n days after creation or last change] チェックボックスがオンになっている場合、パスワードの有効期間の機能が有効になります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

管理者アカウントの有効期限が切れたときに管理者アカウントを手動で無効にするには、次の操作を行います。

1. Cisco ISE Web管理インターフェイスにログインします。

2. Cisco ISEリリース3.0および3.1では、メニューアイコンをクリックします。以前のバージョンのCisco ISEの場合は、この手順を省略してください。

3. [Administration] > [System] > [Admin Access] を選択します。

4. 右側のメニューから[Administrators] > [Admin Users] を選択します。

5. 該当する管理者アカウントの横にあるチェックボックスをオンにして、[Edit] をクリックします。

6. [Status] ドロップダウンメニューから、[Disabled] を選択します。

7. [Save] をクリックします。

この回避策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、バグIDの「詳細」セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載されている問題の影響を受けるかどうか、およびこの問題の修正を含むリリースを示します。

Cisco ISEリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2.4 以前

影響なし。

2.6P9以前

影響なし。

2.6P10以降

修正済みリリースに移行します。1。

2.7

2.7P5

3.0

3.0P3

3.1

影響なし。

1. Cisco ISEリリース2.6P10のホットパッチはリクエストにより入手可能です。Cisco TACに連絡して、要求を行ってください。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-lifetime-pwd-GpCs76mb

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022年7月20日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。