Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iosxr-bng-Gmg5Gxt

初公開日 : 2022-09-14 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwa57311

CVE-2022-20849

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XRソフトウェアのBroadband Network Gateway PPP over Ethernet(PPPoE)機能の脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がPPPoEプロセスを継続的にクラッシュさせる可能性があります。

この脆弱性は、PPPoE機能が特定の巧妙に細工されたパケットシーケンス内のエラー状態を適切に処理しないために存在します。攻撃者は、制御された顧客宅内機器(CPE)から特定のPPPoEパケットのシーケンスを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はPPPoEプロセスを継続的に再起動させ、その結果サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-bng-Gmg5Gxt

このアドバイザリは、Cisco IOS XRソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開の2022年9月リリースの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：Cisco IOS XRソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開（2022年9月）

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、この脆弱性は、次のシスコ製品でブロードバンドネットワークゲートウェイ(BGW)PPPoEが有効になっており、脆弱性のあるCisco IOS XRソフトウェアリリースを実行している場合に影響を受けました。

- ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- IOS XRv 9000 ルータ

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

ブロードバンドネットワークゲートウェイPPPoEが有効になっているかどうかの確認

ブロードバンドネットワークゲートウェイPPPoEが有効になっているかどうかを確認するには、次の例に示すように、ブロードバンドアグリゲーション(BBA)グループにpppoe padr session-unique relay-session-idが存在するかどうかを確認します。

RP/0/RP0/CPU0:ASR9903#show running-config pppoe bba-group

!

pppoe bba-group PPPoE-Group

pppoe padr session-unique relay-session-id

tag ppp-max-payload minimum 1500 maximum 1500

pado delay 5000

control-packets priority 6

!

RP/0/RP0/CPU0:ASR9903#

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XE ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

詳細

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はブロードバンドネットワークゲートウェイに送信されるPPPoEパケットのシーケンスを制御できる状態にある必要があります。パケットシーケンスがRFC標準に準拠していない。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性の修正を含むリリースを示します。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

6.8 以前

修正済みリリースに移行するか、SMUをインストールします。

7.1 ～ 7.4

修正済みリリースに移行するか、SMUをインストールします。

7.5

7.5.2

7.6

影響なし。

7.7

影響なし。

公開時点で、シスコはこの脆弱性に対処するために次のSMUをリリースしました。SMUの可用性を含む最新の情報と完全な情報については、このアドバイザリの冒頭にあるバグIDの「詳細」セクションを参照してください。一覧に記載されていないプラットフォームやリリース向けの SMU を必要とするお客様は、サポート部門にご連絡ください。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

Platform

SMU 名

6.7.3

ASR9K-X64

asr9k-x64-6.7.3.CSCwa57311

7.3.2

ASR9K-X64

asr9k-x64-7.3.2.CSCwa57311

7.4.2

ASR9K-X64

asr9k-x64-7.4.2.CSCwa57311

公開時点で、シスコはこの脆弱性に対処するために次のサービスパックをリリースしています。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

Platform

サービスパック名

6.7.3

ASR9K-X64

SP3

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-bng-Gmg5Gxt

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022年9月14日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。