Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-iosxe-rpki-dos-2EgCNeKE

初公開日 : 2022-04-13 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvz55292

CVE-2022-20694

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのResource Public Key Infrastructure(RPKI)機能の実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がBorder Gateway Protocol(BGP)プロセスのクラッシュを引き起こし、その結果サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、特定のRPKI to Router(RTR)プロトコルパケットヘッダーの不適切な処理に起因します。攻撃者は、RPKI検証サーバを侵害し、巧妙に細工されたRTRパケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。あるいは、中間者技術を使用してRPKI検証サーバになりすまして、巧妙に細工されたRTR応答パケットを、確立されたRTR TCP接続を介して該当デバイスに送信する可能性があります。不正利用に成功すると、BGPプロセスが絶えず再起動し、BGPルーティングが不安定になる可能性があるため、攻撃者はDoS状態を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-rpki-dos-2EgCNeKE

このアドバイザリは、2022 年 4 月に公開された Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアリリースのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: April 2022 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、IOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、RPKI機能が設定および使用されているシスコデバイスに影響を与えました。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

RPKIが有効になっているかどうかの確認

RPKIが有効になっているかどうかを確認するには、show bgp rpki serversコマンドを発行します。コマンドの出力が返された場合、RPKIは有効になっており、デバイスには脆弱性が存在します。次の例は、ポート10000のIPアドレス10.10.10.10のサーバでRPKIが設定されているデバイスの出力を示しています。

Router# show bgp rpki servers

% Command accepted but obsolete, unreleased or unsupported; see documentation.

BGP SOVC neighbor is 10.10.10.10/10000 connected to port 10000

Flags 0, Refresh time is 600, Serial number is 0, Session ID is 0

InQ has 0 messages, OutQ has 0 messages, formatted msg 0

Session IO flags 0, Session flags 4000

Neighbor Statistics:

.

.

.

Router#

注：設定されたネイバーに表示されるIPアドレスは、デバイスの設定によって異なります。

コマンドから出力が返されない場合、デバイスは影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- Meraki 製品

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、管理者は緩和策としてRPKI設定を削除できます。RPKIサーバが使用されていない、または設定から削除されている場合、そのデバイスは脆弱ではないと見なされます。RPKI設定を削除する決定は、慎重に検討する必要があります。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、U.S. National Security Agency(NSA)によってCisco PSIRTに報告され、解決されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxe-rpki-dos-2EgCNeKE

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022年 4 月 13 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。