High

アドバイザリーID : cisco-sa-ios-xe-cat-verify-D4NEQA6q

初公開日 : 2022-09-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx12117

CVE-2022-20944

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Catalyst 9200シリーズスイッチ用Cisco IOS XEソフトウェアのソフトウェアイメージ検証機能における脆弱性により、認証されていない物理的な攻撃者がシステムのブート時に署名されていないコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、初期ブートプロセス中にシステムイメージファイルのデジタル署名の検証を管理するコード機能の不適切なチェックに起因します。攻撃者は、影響を受けるデバイスに未署名のソフトウェアをロードすることで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は悪意のあるソフトウェアイメージをブートしたり、署名されていないコードを実行したり、該当デバイスのブートプロセスのイメージ検証チェック部分をバイパスしたりする可能性があります。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はデバイスへの認証されていない物理アクセスまたはデバイスのルートシェルへの特権アクセスのいずれかを必要とします。

注：Cisco IOS XEソフトウェアリリース16.11.1以降では、ルートシェルアクセスはConsent Tokenメカニズムによって保護されます。ただし、レベル15の権限を持つ攻撃者は、デバイスで実行されているCisco IOS XEソフトウェアを、ルートシェルアクセスが容易に利用できるリリースに簡単にダウングレードできます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-xe-cat-verify-D4NEQA6q

このアドバイザリは、Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開の2022年9月リリースの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：September 2022 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication.

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Catalyst 9200シリーズスイッチでCisco IOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している場合に影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

- Meraki 製品

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様がCisco IOSおよびIOS XEソフトウェアの脆弱性の影響を受ける可能性を判断できるように、シスコではCisco Software Checkerを提供しています。このツールは、特定のソフトウェアリリースに影響を与えるシスコセキュリティアドバイザリと、各アドバイザリに記載されている脆弱性を修正する最初のリリース(「First Fixed」)を特定します。 該当する場合、このツールは、ソフトウェアチェッカーが特定したすべてのアドバイザリに記載されているすべての脆弱性を修正した最も古いリリース(「Combined First Fixed」)も返します。

このツールを使用するには、Cisco Software Checkerページに移動し、指示に従ってください。または、次のフォームを使用して、リリースがCisco Security Advisoryの影響を受けるかどうかを確認します。フォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールが検索するアドバイザリを選択します。このアドバイザリのみ、重大または高セキュリティ影響評価(SIR)のアドバイザリのみ、またはすべてのアドバイザリのいずれかを選択します。

2. リリース番号を入力します。たとえば、15.9(3)M2や17.3.3などです。

3. Checkをクリックします。

このアドバイザリのみ すべての重要および高度なアドバイザリ すべてのアドバイザリ

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ios-xe-cat-verify-D4NEQA6q

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022年9月28日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。