Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-fxos-cmdinj-TxcLNZNH

初公開日 : 2022-08-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwc38361

CVE-2022-20865

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOSソフトウェアのCLIの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、root権限で実行される任意のコマンドを注入する可能性があります。攻撃者は、デバイスに対する管理者権限を持っている必要があります。

この脆弱性は、ユーザが提供するコマンドの入力検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、デバイスに認証され、巧妙に細工された入力を該当コマンドに送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。攻撃者がエクスプロイトに成功すると、基盤となるオペレーティングシステムで、ルート権限を使用してコードが実行される危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-cmdinj-TxcLNZNH

このアドバイザリは、2022 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとアドバイザリへのリンクについては、『Cisco Event Response: August 2022 Semiannual Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication 』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco FXOSソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えました。

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco FXOS ソフトウェア

お客様がCisco FXOSソフトウェアの脆弱性の影響を受ける可能性を判断できるように、シスコではCisco Software Checkerを提供しています。このツールを使うことで、特定のソフトウェアリリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また、該当する場合には、Software Checker により判別されたすべてのアドバイザリに記載のすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用するには、「Cisco Software Checker」ページの手順に従います。または、次のフォームを使用して、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼす脆弱性を検索します。このフォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールで検索するアドバイザリを選択します。このアドバイザリのみ、セキュリティ影響評価（SIR）が「重大」または「高」のアドバイザリのみ、すべてのアドバイザリのいずれかです。

2. 該当するプラットフォームを選択します。

3. Cisco Firepower 4100シリーズセキュリティアプライアンスのリリース番号(たとえば、2.9.1.158)を入力します。

4. [チェック（Check）] をクリックします。

このアドバイザのみ 影響評価が重大、高のすべてのアドバイザリ すべてのアドバイザリ あらゆるプラットフォーム Firepower 4100 シリーズ Firepower 9000 シリーズ

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は 、シスコ内部でのセキュリティテスト中に Ilkin Gasimov によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fxos-cmdinj-TxcLNZNH

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 8 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。