High

アドバイザリーID : cisco-sa-fw3100-secure-boot-5M8mUh26

初公開日 : 2022-11-09 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb08411

CVE-2022-20826

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティアプライアンス（ASA）ソフトウェアまたは Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアを実行している Cisco Secure Firewall 3100 シリーズのセキュアブートの実装における脆弱性により、認証されていない攻撃者がデバイスに物理的にアクセスしてセキュアブート機能をバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、ブートプロセスの論理エラーに起因します。攻撃者は、該当デバイスのブートプロセス中に、悪意のあるコードを特定のメモリ位置に挿入することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はブート時に永続的なコードを実行し、信頼チェーンを壊す可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fw3100-secure-boot-5M8mUh26

このアドバイザリは、2022 年 11 月に公開された Cisco ASA、FTD、および FMC のセキュリティ アドバイザリ バンドルに含まれています。アドバイザリとリンクの一覧については、Cisco Event Response：2022 年 11 月に公開された Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ バンドル（半期） を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、脆弱性のあるファームウェア バンドル バージョンを含む Cisco ASA ソフトウェアまたは Cisco FTD ソフトウェアのリリースを実行している Cisco Secure Firewalls 3100 シリーズに影響します。

- Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.17 および Cisco FTD ソフトウェアリリース 7.1 では、1.0.22 より前のファームウェア バンドル バージョンには脆弱性が存在します。

- Cisco ASA ソフトウェアリリース 9.18 および Cisco FTD ソフトウェアリリース 7.2 では、1.2.17 より前のファームウェア バンドル バージョンには脆弱性が存在します。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

ファームウェア バンドル バージョンの確認

デバイスで実行されているファームウェアバンドルを確認するには、Cisco FXOS CLI で show version detail CLI コマンドを使用し、Firmware-Vers で始まる行を探します。Cisco FXOS CLI にログインする方法については、Cisco FXOS トラブルシューティング ガイド（Firepower Threat Defense を実行している Firepower 1000/2100 および Cisco Secure Firewall 3100 向け） を参照してください。

次に、ファームウェア バンドル リリース 1.2.15 を実行しているデバイスでの show version detail コマンドの出力例を示します。

firepower# show version detail

Version: 7.2.0-82

Startup-Vers: 7.2.0-82

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1.2.15

Rommon-Vers: 1.1.08

Fpga-Vers: 0.19.00

Fpga-Golden-Vers: 0.17.00

NpuFpga-Vers: 1024.37.00

TamFpga-Vers: 2.6.c

Power-Sequencer-Vers: 1.6

Firmware-Status: OK

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco Firepower Management Center（FMC）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。通常のソフトウェアアップデートが含まれるサービス契約をお持ちのお客様は、通常のアップデートチャネルからセキュリティ修正を取得する必要があります。

お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

Cisco.com の Cisco Support and Downloads ページには、ライセンスとダウンロードに関する情報が記載されています。このページには、[マイデバイス（My Devices）] ツールを使用するお客様のカスタマーデバイスサポート範囲も表示できます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列には、このアドバイザリで説明されている脆弱性の修正を含むファームウェア バンドル バージョンが表示されます。右側の列には、修正済みファームウェアバンドルを含む最初のソフトウェアリリースが表示されます。このセクションの表に記載されている適切な修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco ASA ソフトウェア リリース

最初の修正済みファームウェア バンドル バージョン

修正済みファームウェアバンドルを含む最初の修正済みリリース

9.17

1.0.22

9.17.1.15

9.18

1.2.17

9.18.2

Cisco FTD ソフトウェア リリース

最初の修正済みファームウェア バンドル バージョン

修正済みファームウェアバンドルを含む最初の修正済みリリース

7.1

1.0.22

7.1.0.2

7.2

1.2.17

7.2.1

注：Cisco ASA ソフトウェアまたは FTD ソフトウェアがデバイスでアップグレードされると、ファームウェア バンドル バージョンも自動的にアップグレードされます。Cisco ASA ソフトウェアまたは FTD ソフトウェアが後にダウングレードされた場合でも、ファームウェア バンドル バージョンはダウングレードされません。ファームウェアバンドルが修正済みバージョンにアップグレードされると、Cisco ASA ソフトウェアまたは FTD ソフトウェアがダウングレードされても、修正済みバージョンのままになります。

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

その他のリソース

最適な Cisco ASA、FTD、または FMC ソフトウェアリリースの決定方法については、次の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco ASA の互換性

Cisco Secure Firewall ASA アップグレードガイド

Cisco Secure Firewall Threat Defense 互換性ガイド

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fw3100-secure-boot-5M8mUh26

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 11 月 9 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。