Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ftd-mgmt-privesc-7GqR2th

初公開日 : 2022-11-09 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb52401

CVE-2022-20949

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアの管理Webサーバにおける脆弱性により、高い権限を持つ認証されたリモート攻撃者が、該当システムで設定コマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスでHTTPSエンドポイントへのアクセスが適切に制限されていないことに起因します。攻撃者は、該当するHTTPSハンドラに特定のメッセージを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当システムで設定変更を実行できる可能性があります。この設定変更は、Cisco Firepower Management Center(FMC)ソフトウェアによってのみ設定および管理する必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-mgmt-privesc-7GqR2th

このアドバイザリは、2022 年 11 月に公開された Cisco ASA、FTD、および FMC のセキュリティ アドバイザリ バンドルに含まれています。アドバイザリとリンクの一覧については、Cisco Event Response：2022 年 11 月に公開された Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ バンドル（半期） を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco FMCソフトウェアによって管理されるCisco FTDソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行していて、HTTPSアクセスが有効になっているシスコ製品に影響を与えました。

公開時点で脆弱性が存在するシスコソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

HTTPS 管理アクセス設定の確認

HTTPS 管理アクセスのステータスとポートを識別するには、show running-config http CLI コマンドを使用します。次の例は、TCPポート8443を使用するinsideインターフェイスとoutsideインターフェイスでHTTPS管理アクセスが有効になっているデバイスでのshow running-config httpコマンドの出力を示しています。

firepower# show running-config http

http server enable 8443

http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside

http server enable で始まる行にポートが含まれていない場合は、デフォルトのポート 443 が使用されています。ポート値そのものは、デバイスの脆弱性ステータスに影響を与えません。

http server enableで始まる行がないか、インターフェイスに関連付けられたHTTP Access Control List（ACL；アクセスコントロールリスト）が出力に含まれていない場合、HTTPS管理アクセスは無効になります。

HTTP ACL の値そのものは、デバイスの脆弱性ステータスに影響を与えません。ただし、不正利用に成功するには、攻撃者はHTTP ACLで許可されているIPアドレスからデバイスのHTTPS管理サーバに接続できる必要があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- FMC ソフトウェア

- 次世代侵入防御システム（NGIPS）ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェア

お客様が Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェアの脆弱性に対するリスクを判断できるように、シスコは Cisco Software Checker を提供しています。このツールを使うことで、特定のソフトウェアリリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また、該当する場合には、Software Checker により判別されたすべてのアドバイザリに記載のすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用するには、「Cisco Software Checker」ページの手順に従います。または、次のフォームを使用して、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼす脆弱性を検索します。このフォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールで検索するアドバイザリを選択します。すべてのアドバイザリ、セキュリティ影響評価（SIR）が「重大」または「高」のアドバイザリのみ、またはこのアドバイザリのみを選択します。

2. 該当するソフトウェアを選択します。

3. 該当するプラットフォームを選択します。

4. リリース番号を入力します。たとえば、Cisco ASA ソフトウェアの場合は 9.16.2.11、Cisco FTD ソフトウェアの場合は 6.6.7 と入力します。

5. [チェック（Check）] をクリックします。

このアドバイザのみ 影響評価が重大、高のすべてのアドバイザリ すべてのアドバイザリ Cisco ASA ソフトウェア Cisco FMC ソフトウェア Cisco FTD ソフトウェア あらゆるプラットフォーム 3000 シリーズ産業用セキュリティ アプライアンス（ISA） ASA 5500-X シリーズ ファイアウォール ASA サービスモジュール 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv） Firepower 1000 シリーズ Firepower 2100 シリーズ Firepower 4100 シリーズ Firepower 9000 シリーズ Firepower NGFW Virtual Cisco Secure Firewall 3100 シリーズ Firepower Management Center アプライアンス

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

その他のリソース

最適な Cisco ASA、FTD、または FMC ソフトウェアリリースの決定方法については、次の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco ASA の互換性

Cisco Secure Firewall ASA アップグレードガイド

Cisco Secure Firewall Threat Defense 互換性ガイド

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ftd-mgmt-privesc-7GqR2th

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 11 月 9 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。