Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-fmc-xxe-MzPC4bYd

初公開日 : 2022-11-09 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb53694

CVE-2022-20938

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Management Center(FMC)ソフトウェアの管理インターフェイスのモジュールインポート機能における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が機密情報を表示できる可能性があります。

この脆弱性は、モジュールをインポートする際のXML構文の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、この機能に特別に巧妙に細工されたXMLファイルを提供することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は通常は明らかにされない機密データを読み取る可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fmc-xxe-MzPC4bYd

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、およびFMCセキュリティアドバイザリバンドル公開の2022年11月版の一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: November 2022 Semiannual Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCisco FMCソフトウェアに影響を及ぼしていました。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性がCisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアに影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco ASA、FMC、およびFTDソフトウェア

お客様がCisco ASA、FMC、およびFTDソフトウェアの脆弱性の影響を判断できるように、シスコではCisco Software Checkerを提供しています。このツールを使うことで、特定のソフトウェアリリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また、該当する場合には、Software Checker により判別されたすべてのアドバイザリに記載のすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用するには、「Cisco Software Checker」ページの手順に従います。または、次のフォームを使用して、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼす脆弱性を検索します。このフォームを使用するには、次の手順に従います。

1. 検索するアドバイザリを選択します。すべてのアドバイザリ、重大または高セキュリティ影響評価(SIR)のアドバイザリのみ、またはこのアドバイザリのみを選択します。

2. 該当するソフトウェアを選択します。

3. 該当するプラットフォームを選択します。

4. リリース番号を入力します。たとえば、Cisco ASAソフトウェアの場合は9.16.2.11、Cisco FTDソフトウェアの場合は6.6.7と入力します。

5. [チェック（Check）] をクリックします。

このアドバイザのみ 影響評価が重大、高のすべてのアドバイザリ すべてのアドバイザリ Cisco ASA ソフトウェア Cisco FMC ソフトウェア Cisco FTD ソフトウェア あらゆるプラットフォーム 3000 シリーズ産業用セキュリティ アプライアンス（ISA） ASA 5500-X シリーズ ファイアウォール ASAサービスモジュール 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv） Firepower 1000 シリーズ Firepower 2100 シリーズ Firepower 4100 シリーズ Firepower 9000 シリーズ Firepower NGFW Virtual Secure Firewall 3100シリーズ Firepower Management Centerアプライアンス

その他のリソース

最適なCisco ASA、FTD、またはFMCソフトウェアリリースを決定する方法については、次の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco ASAの互換性

Cisco Secure Firewall ASAアップグレードガイド

『Cisco Secure Firewall Threat Defense Compatibility Guide』

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティ テストを実施中に、Sanmith Prakash によって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fmc-xxe-MzPC4bYd

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022年11月9日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。