Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-cwlc-snmpidv-rnyyQzUZ

初公開日 : 2022-09-28 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvz99497

CVE-2022-20810

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Catalyst 9000ファミリ用のCisco IOS XEワイヤレスコントローラソフトウェアのSimple Network Management Protocol(SNMP)における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が機密情報にアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、機密の設定の詳細を開示できる不十分な制限に起因します。攻撃者は、SNMP read-onlyコミュニティアクセスを介してデータを取得することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスで設定されているService Set Identifier(SSID)事前共有キー(PSK)を表示できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cwlc-snmpidv-rnyyQzUZ

このアドバイザリは、Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開の2022年9月リリースの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：September 2022 Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication.

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、SNMPを有効にしている次のシスコ製品に影響を与えました。

- クラウド向け Catalyst 9800-CL ワイヤレスコントローラ

- Catalyst 9300、9400、9500 シリーズ スイッチ用 Catalyst 9800 組み込みワイヤレスコントローラ

- Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- Catalyst アクセスポイントの組み込みワイヤレスコントローラ

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- Meraki 製品

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、管理者は、次の例に示すように、key config-key password-encryptコマンドとpassword encryption aesコマンドを使用して、緩和策としてユーザパスワードとSSID PSKの暗号化を有効にすることができます。

c9800-1(config)#key config-key password-encrypt

c9800-1(config)#password encryption aes

注：パスワードとPSKが暗号化されると、セキュリティのベストプラクティスとして、それらを復号化するメカニズムはありません。これを回復する唯一の方法は、再設定することです。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様がCisco IOSおよびIOS XEソフトウェアの脆弱性の影響を受ける可能性を判断できるように、シスコではCisco Software Checkerを提供しています。このツールは、特定のソフトウェアリリースに影響を与えるシスコセキュリティアドバイザリと、各アドバイザリに記載されている脆弱性を修正する最初のリリース(「First Fixed」)を特定します。 該当する場合、このツールは、ソフトウェアチェッカーが特定したすべてのアドバイザリに記載されているすべての脆弱性を修正した最も古いリリース(「Combined First Fixed」)も返します。

このツールを使用するには、Cisco Software Checkerページに移動し、指示に従ってください。または、次のフォームを使用して、リリースがCisco Security Advisoryの影響を受けるかどうかを確認します。フォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールが検索するアドバイザリを選択します。このアドバイザリのみ、重大または高セキュリティ影響評価(SIR)のアドバイザリのみ、またはすべてのアドバイザリのいずれかを選択します。

2. リリース番号を入力します。たとえば、15.9(3)M2や17.3.3などです。

3. Checkをクリックします。

このアドバイザリのみ すべての重要および高度なアドバイザリ すべてのアドバイザリ

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告してくださった外部の研究者に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cwlc-snmpidv-rnyyQzUZ

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022年9月28日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。