Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-cp6901-dup-cert-82jdJGe4

初公開日 : 2022-06-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvz07149

CVE-2022-20817

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified IP Phoneの脆弱性により、Cisco Unified Communications Manager(CUCM)がセキュアモードの場合、認証されていないリモートの攻撃者が別のユーザの電話機になりすますことができます。

この脆弱性は、製造プロセス中の不適切なキー生成により、複数のデバイスに重複した製造キーがインストールされる可能性があることに起因します。攻撃者は、電話機とCUCM間のセキュアな通信に対してMachine-in-the-Middle攻撃を実行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は別のユーザの電話機になりすますことができます。

この脆弱性は、ソフトウェアアップデートでは対処できません。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cp6901-dup-cert-82jdJGe4

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はCUCMサーバがセキュアモードの場合にCisco Unified IP Phone 6901に影響を与えました。セキュアモードは混合モードとも呼ばれます。非セキュアモードはCUCMのデフォルトモードです。

この脆弱性は、次のCisco IP Phoneにも影響を与えますが、サポート終了を過ぎています。

- ATA 187 Analog Telephone Adapter

- Unified IP Phone 6911

- Unified IP Phone 6921

- Unified IP Phone 6941

- Unified IP Phone 6945

- Unified IP Phone 6961

- Unified IP Phone 8941

- Unified IP Phone 8945

- Unified IP Phone 8961

- Unified IP Phone 9951

- Unified IP Phone 9971

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

この脆弱性の回避策として、ローカルで有効な証明書(LSC)をインストールします。

1. CUCM証明書が最新であることを確認します。

2. 電話の設定ページを開きます。

3. [Settings] > [Security Configuration] > [LSC] に移動します。

4. LSCをインストールします。

詳細については、「CUCMを使用したCisco IP PhoneでのLSCの設定」を参照してください。

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、ソフトウェアアップデートでは対処できません。この脆弱性に対する攻撃ベクトルを完全に閉じる回避策があります。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコのAndrew Chi、David McGrow、およびBrandon Enrightによる内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cp6901-dup-cert-82jdJGe4

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 6 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。