High

アドバイザリーID : cisco-sa-confdcli-cmdinj-wybQDSSh

初公開日 : 2022-01-19 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq21764

CVE-2022-20655

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

ConfDを実行しているデバイスにCLIを実装する際の脆弱性により、認証されたローカル攻撃者がコマンドインジェクション攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのプロセス引数の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、このプロセスの実行中にコマンドを注入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者はConfDの特権レベル(通常はroot)を使用して、基盤となるオペレーティングシステム上で任意のコマンドを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-confdcli-cmdinj-wybQDSSh

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は ConfD に影響を及ぼします。

脆弱性が存在するソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

ConfD は、デバイスを管理するための一連のインターフェイスを提供する、オンデバイス管理フレームワークです。ConfD フレームワークは、データモデルからすべての管理インターフェイスを自動的にレンダリングします。ConfD は完全な NETCONF 仕様を実装し、XML でエンコードされたコンテンツを使用して SSH で実行します。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

Tail-f、シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたり、サポートを受けたりできるのは、最新のライセンスを保持し、有効なサポートとメンテナンス契約を持つソフトウェアバージョンとフィーチャセットのみです。当該のソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は Tail-f Systems AB のライセンス条項に従うことに同意したことになります。セキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェアライセンスや追加のソフトウェア フィーチャ セットに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

最新のライセンスを持ち、有効なサポートおよびメンテナンス契約をお持ちのお客様は、既存の Tail-f 配信サーバー ダウンロード アカウントからソフトウェアの修正バージョンをダウンロードできます。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。情報が明確でない場合は、Tail-f Support システムでサポートチケットを開くことをお勧めします。

修正済みリリース

次の表では、左の列にソフトウェアのリリースを記載しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。このセクションの表に記載されている適切な修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

ConfD リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

6.3 以前

6.3.9.1

6.4

6.4.7.2 および 6.4.8

6.5

6.5.7

6.6

6.6.2

6.7

6.7.1

7.1 以降

脆弱性なし

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-confdcli-cmdinj-wybQDSSh

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2022 年 1 月 19 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。