Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asasfr-cmd-inject-PE4GfdG

初公開日 : 2022-06-22 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb32418

CVE-2022-20828

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

適応型セキュリティアプライアンス(ASA)FirePOWERモジュール用Cisco FirePOWERソフトウェアのCLIパーサーにおける脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が、該当するASA FirePOWERモジュールの基盤となるオペレーティングシステムでrootユーザとして任意のコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、未定義のコマンドパラメータの不適切な処理に起因します。攻撃者は、CLIで巧妙に細工されたコマンドを使用するか、ASA FirePOWERモジュールをホストしているCisco ASAのWebベース管理インターフェイスに巧妙に細工されたHTTPS要求を送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

注：この脆弱性を不正利用するには、攻撃者がCisco ASAへの管理アクセス権を持っている必要があります。特定のCisco ASAに対する管理アクセス権を持つユーザは、そのCisco ASAによってホストされるASA FirePOWERモジュールに対する管理アクセス権も持つことが想定されます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asasfr-cmd-inject-PE4GfdG

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASA FirePOWERモジュールでCisco FirePOWERソフトウェアの脆弱なリリースを実行していて、system lockdown[-sensor] CLIコマンドを使用してLinuxシェルへのすべてのアクセスをブロックするように設定されている場合に、公開時に影響を受けました。

注：HTTPS要求による攻撃ベクトルは、ASA FirePOWERモジュールをホストしているCisco ASAでHTTPS管理アクセスが有効になっている場合にのみオープンになります。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

ASA FirePOWERモジュールのロックダウン設定の確認

ASA FirePOWERモジュールでロックダウンモードが有効になっているかどうかを確認するには、管理者権限でASA FirePOWERモジュールにログインし、?と入力します。expertコマンドが使用可能なコマンドのリストに表示されない場合は、ロックダウンモードが有効になっています。

HTTPS 管理アクセス設定の確認

HTTPS管理アクセスのステータスを確認するには、show running-config http CLIコマンドを使用します。次の例は、insideインターフェイスでHTTPS管理アクセスが有効になっているデバイスでのshow running-config httpコマンドの出力を示しています。

asa# show running-config http

http server enable

http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

HTTPS管理アクセスは、次のいずれかが該当する場合は無効になります。

- http server enableで始まる行がありません。

- show running-config httpコマンドの出力には、インターフェイスに関連付けられたHTTPアクセスコントロールリスト(ACL)が含まれていません。

出力にHTTP ACLが含まれている場合、HTTP ACLの正確な値はデバイスの脆弱性ステータスには影響しません。ただし、不正利用に成功するには、攻撃者はHTTP ACLで許可されているIPアドレスからデバイスのHTTPS管理サーバに接続できる必要があります。

上記の例のように、http server enableで始まる行にポートが含まれていない場合は、デフォルトポート443が使用されます。ポート値そのものは、デバイスの脆弱性ステータスに影響を与えません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- ASA ソフトウェア

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

- Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア

- 次世代侵入防御システム（NGIPS）ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に示すリリース情報は正確でした。最新情報については、このアドバイザリの冒頭に記載されているバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性の修正を含むリリースを示します。

Cisco FirePOWER Software for ASA FirePOWERモジュールリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2.2 以前^1

修正済みリリースに移行。

6.2.3

6.2.3.19（2022年12月）

6.3.0^1

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.15

6.5.01

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.7（2022年6月）

6.7.0

修正済みリリースに移行。

7.02

7.0.2.1（2022年7月）

1. ASA FirePOWERモジュールリリース6.2.2以前のCisco FirePOWERソフトウェア、リリース6.3.0および6.5.0は、 ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2. Cisco FirePOWERソフトウェアリリース7.0は、ASA FirePOWERモジュールの最終バージョンです。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性を報告していただいたRapid7のJake Baines氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asasfr-cmd-inject-PE4GfdG

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

最終版

2022年6月22日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。