Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asa-webvpn-LOeKsNmO

初公開日 : 2022-08-10 16:00

最終更新日 : 2022-12-16 18:00

バージョン 2.1 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwa04262

CVE-2022-20713

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアのVPN Webクライアントサービスコンポーネントの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのユーザに対してブラウザベースの攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、使用中のブラウザに戻される前にVPN Web Clientサービスコンポーネントに渡される入力の検証が不適切であることに起因します。攻撃者は、Cisco ASAソフトウェアまたはCisco FTDソフトウェアを実行し、VPN機能をサポートするWebサービスエンドポイントが有効になっているデバイスに悪意のある要求を渡すように設計されたWebサイトにアクセスするようにユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスから使用中のブラウザに悪意のある入力を反映させ、クロスサイトスクリプティング攻撃を含むブラウザベースの攻撃を実行する可能性があります。攻撃者は、影響を受けるデバイスに直接影響を与えることができません。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-webvpn-LOeKsNmO

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、次のシスコソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しているシスコ製品に影響を与えました。

- Cisco AnyConnect VPNまたはクライアントレスSSL VPNが有効になっているASAソフトウェア

- Cisco AnyConnect VPNが有効になっているFTDソフトウェア

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

ASA ソフトウェア設定の確認

脆弱性のある機能がソフトウェアで有効になっているかどうかを確認するには、show-running-config CLIコマンドを使用します。次の表の左列は、脆弱性のある Cisco ASA 機能を示します。右側の列に示す各機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。デバイスが脆弱なリリースを実行しており、これらの機能のいずれかが有効になっている場合、そのデバイスは脆弱です。

Cisco ASA 機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect インターネット キー エクスチェンジ バージョン 2 リモートアクセス（クライアントサービス有効時）

crypto ikev2 enable  client-services port

AnyConnect SSL VPN

webvpn

enable

クライアントレス SSL VPN

webvpn

enable

FTD ソフトウェア設定の確認

脆弱性のある機能がソフトウェアで有効になっているかどうかを確認するには、show-running-config CLIコマンドを使用します。次の表の左列は、脆弱性のある Cisco FTD 機能を示します。右側の列に示す各機能の基本設定は、show running-config CLI コマンドを実行すると表示されます。デバイスが脆弱なリリースを実行しており、これらの機能のいずれかが有効になっている場合、そのデバイスは脆弱です。

Cisco FTD 機能

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

AnyConnect インターネット キー エクスチェンジ バージョン 2 リモートアクセス（クライアントサービス有効時）1、2

crypto ikev2 enable  client-services port

AnyConnect SSL VPN1、2

webvpn

enable

1. リモートアクセス VPN 機能は、Cisco FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 で導入されました。

2. リモートアクセス VPN 機能は、Cisco Firepower Management Center（FMC）で [デバイス（Devices）] > [VPN] > [リモートアクセス（Remote Access）] の順に選択するか、または Cisco Firepower Device Manager（FDM）で [デバイス（Devices）] > [リモートアクセス VPN（Remote Access VPN）] の順に選択すると有効になります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、クライアントサービスが無効にされたAnyConnect Internet Key Exchange Version 2(IKEv2)リモートアクセスVPNのみを受け入れるように設定されたリモートアクセスVPNサービスを持つデバイスが、この脆弱性の影響を受けないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェア

お客様が Cisco ASA、FMC、および FTD ソフトウェアの脆弱性に対するリスクを判断できるように、シスコは Cisco Software Checker を提供しています。このツールを使うことで、特定のソフトウェアリリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また、該当する場合には、Software Checker により判別されたすべてのアドバイザリに記載のすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用するには、「Cisco Software Checker」ページの手順に従います。または、次のフォームを使用して、特定のソフトウェアリリースに影響を及ぼす脆弱性を検索します。このフォームを使用するには、次の手順に従います。

1. ツールで検索するアドバイザリを選択します。すべてのアドバイザリ、セキュリティ影響評価（SIR）が「重大」または「高」のアドバイザリのみ、またはこのアドバイザリのみを選択します。

2. 該当するソフトウェアを選択します。

3. 該当するプラットフォームを選択します。

4. リリース番号を入力します。たとえば、Cisco ASA ソフトウェアの場合は 9.16.2.11、Cisco FTD ソフトウェアの場合は 6.6.7 と入力します。

5. [チェック（Check）] をクリックします。

このアドバイザのみ 影響評価が重大、高のすべてのアドバイザリ すべてのアドバイザリ Cisco ASA ソフトウェア Cisco FMC ソフトウェア Cisco FTD ソフトウェア あらゆるプラットフォーム 3000 シリーズ産業用セキュリティ アプライアンス（ISA） ASA 5500-X シリーズ ファイアウォール ASA サービスモジュール 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv） Firepower 1000 シリーズ Firepower 2100 シリーズ Firepower 4100 シリーズ Firepower 9000 シリーズ Firepower NGFW Virtual Cisco Secure Firewall 3100 シリーズ Firepower Management Center アプライアンス

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、アドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイト コードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

この脆弱性を報告していただいたPortswigger.netのJames Kettle氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-webvpn-LOeKsNmO

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

2.1

修正済みソフトウェアの可用性に関する情報を更新。

修正済みソフトウェアの概要

Final

2022年12月16日

2.0

該当製品としてFTDソフトウェアを追加。該当するVPNコンポーネントをアップデート。影響を受けるソフトウェア設定を明確にした。適用されなくなったため、緩和策を削除しました。

タイトル、サマリー、脆弱性が存在する製品、脆弱性を含んでいないことが確認された製品、および回避策

Final

2022 年 11 月 9 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 8 月 10 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。