Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-asa-asdm-sig-NPKvwDjm

初公開日 : 2022-06-22 16:00

最終更新日 : 2022-08-17 12:48

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 9.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwb05291 CSCwb05264

CVE-2022-20829

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)イメージのパッケージングにおける脆弱性と、Cisco Adaptive Security Appliance(ASA)ソフトウェアによるこれらのイメージの検証により、管理権限を持つ認証されたリモート攻撃者が、Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスに悪意のあるコードを含むASDMイメージをアップロードできる危険性があります。

この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスへのインストール時に、ASDMイメージの信頼性を十分に検証できないことに起因します。攻撃者は、Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスに巧妙に細工されたASDMイメージをインストールし、ASDMを使用してターゲットユーザがそのデバイスにアクセスするのを待つことによって、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はターゲットユーザのマシンで、そのマシン上のユーザの権限を使用して任意のコードを実行できる可能性があります。

注：

- この脆弱性の不正利用に成功するには、攻撃者はCisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスの管理者権限を持っている必要があります。

- 潜在的なターゲットは、ASDMを使用してCisco ASAソフトウェアを実行しているデバイスと同じデバイスを管理するユーザに限定されます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-asdm-sig-NPKvwDjm

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、次の条件がすべて満たされると、この脆弱性はシスコデバイスに影響を与えました。

- デバイスは、リリース9.8.4.45より前、リリース9.12.4.50より前、リリース9.14.4.14より前、リリース9.16.3.19より前、リリース9.17.1.13より前、またはリリース9.18.2より前のCisco ASAソフトウェアリリースを実行していました。

- デバイスは、リリース7.18.1.152より前のCisco ASDMリリースで設定されていました。

- Cisco ASDMイメージでは、リリース1.9(5)よりも前のCisco ASDM-IDM Launcherリリースを使用していました。

- デバイスはHTTPS管理アクセス用に設定されました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

HTTPS 管理アクセス設定の確認

HTTPS管理アクセスのステータスを確認するには、show running-config http CLIコマンドを使用します。次の例は、内部インターフェイスでHTTPS管理アクセスが有効になっているデバイスでのshow running-config httpコマンドの出力を示しています。

asa# show running-config http

http server enable

http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

HTTPS管理アクセスは、次のいずれかが該当する場合は無効になります。

- http server enableで始まる行がありません。

- show running-config httpコマンドの出力には、インターフェイスに関連付けられたHTTPアクセスコントロールリスト(ACL)が含まれていません。

出力にHTTP ACLが含まれている場合、ACLの正確な値はデバイスの脆弱性ステータスには影響しません。ただし、潜在的なターゲットは、HTTP ACLで許可されているIPアドレスからデバイスのHTTPS管理サーバに接続するユーザに限定されます。

上記の例のように、http server enableで始まる行にポートが含まれていない場合は、デフォルトのポート443が使用されます。ポート値そのものは、デバイスの脆弱性ステータスに影響を与えません。

ASDMイメージ設定の確認

設定されているASDMイメージを確認するには、show running-config asdm | include image CLIコマンドを使用します。次の例は、show running-config asdm | include imageコマンドを、disk0:ファイルシステム上のasdm-7181.binという名前のASDMイメージを使用するように設定されているデバイスで実行します。

asa# show running-config asdm | include image

asdm image disk0:/asdm-7181.bin

このコマンドの出力が空の場合は、ASDMイメージが設定されていないことを示しています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

- Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア

- 次世代侵入防御システム（NGIPS）ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。 最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左側の列にはシスコソフトウェアリリース、右側の列にはリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースが示されています。

注：

- この脆弱性を完全に修正するには、Cisco ASAソフトウェアとCisco ASDMソフトウェアの両方をアップデートする必要があります。

- Cisco ASAソフトウェアを実行しているデバイス上でASDMイメージが更新された後、Cisco ASDMソフトウェアを実行しているユーザマシンが初めてデバイスに接続したときに、新しいASDMリリースで自動的に更新されます。

- ユーザマシンが正常に更新されると、Cisco ASDM-IDM Launcher Release 1.9(5)以降が実行されます。

Cisco ASAソフトウェア(CSCwb05291)

Cisco ASAリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

9.7 以前^1

修正済みリリースに移行。

9.8

9.8.4.45（2022年9月）

9.91

修正済みリリースに移行。

9.101

修正済みリリースに移行。

9.12

9.12.4.50

9.131

修正済みリリースに移行。

9.14

9.14.4.14

9.151

修正済みリリースに移行。

9.16

9.16.3.19

9.17

9.17.1.13

9.18

9.18.2

1. Cisco ASAソフトウェアリリース9.7以前、およびリリース9.9、9.10、9.13、9.15は、 ソフトウェアメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

Cisco ASDMソフトウェア(CSCwb05264)

Cisco ASDMリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.17 以前

修正済みリリースに移行。

7.18

7.18.1.152

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたRapid7のJake Baines氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asa-asdm-sig-NPKvwDjm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

影響を受けるリリースを更新し、修正済みリリースを追加。

「該当製品」、「修正済みソフトウェア」

Final

2022 年 8 月 17 日

1.1

影響を受けるリリースを更新し、修正済みリリースを追加。

要約、脆弱性が存在する製品、修正済みソフトウェア

Final

2022 年 8 月 10 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022年6月22日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。