Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-apvlan-TDTtb4FY

初公開日 : 2022-09-27 16:00

最終更新日 : 2022-10-04 13:22

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvz99036

CVE-2022-20728

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

複数のCiscoアクセスポイント(AP)のクライアント転送コードにおける脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が、ネイティブVLANから該当デバイスの非ネイティブVLAN内のクライアントにパケットを注入する可能性があります。

この脆弱性は、ワイヤレスクライアント宛てのパケットがネイティブVLANで受信された場合に、そのパケットを転送するAP上の論理エラーに起因します。攻撃者は、ネイティブVLANへのアクセスを取得し、MAC/IPの組み合わせを介してトラフィックをクライアントに直接送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はVLANの分離をバイパスでき、展開されているレイヤ3保護メカニズムもバイパスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-apvlan-TDTtb4FY

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、公開の時点で、次のシスコ製品がCisco Aironetシリーズアクセスポイントソフトウェアの脆弱性のあるリリースをローカルまたはフレックスローカルスイッチングモードで実行している場合に影響を受けました。

- 6300シリーズエンベデッドサービスアクセスポイント(ESW6300)

- Aironet 1540 シリーズ アクセスポイント

- Aironet 1560 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 1800 シリーズ アクセスポイント

- Aironet 2800 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 3800 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 4800アクセスポイント

- Business 100シリーズアクセスポイント

- Business 200シリーズアクセスポイント

- Catalyst 9100アクセスポイント

- Catalyst IW 6300ヘビーデューティシリーズアクセスポイント

- 1100 サービス統合型ルータでの統合 AP

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されていないシスコ アクセス ポイント シリーズには、この脆弱性が影響しないことを確認しました。

詳細

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者がAPのネイティブVLANにトラフィックを注入できる必要があります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左側の列にはシスコソフトウェアリリース、右側の列にはリリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースが示されています。

ワイヤレス LAN コントローラで管理されるアクセスポイント

シスコワイヤレス LAN コントローラ ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

8.5 以前

修正済みリリースに移行。

8.10

8.10.181.0

Catalyst 9800 ワイヤレスコントローラで管理されるアクセスポイント

Cisco Catalyst 9800 ワイヤレス コントローラ ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

17.2 以前

修正済みリリースに移行。

17.3

17.3.6に移行し、APSPパッチを適用（APSPパッチ番号未定）

17.4

修正済みリリースに移行。

17.5

修正済みリリースに移行。

17.6

17.6.2

17.7 以降

影響なし。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中に、シスコの Javier Contreras によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-apvlan-TDTtb4FY

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

CiscoワイヤレスLANコントローラソフトウェアリリースの修正済みリリース情報を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2022年10月4日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2022 年 9 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。