Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-appd-contrl-athzn-bp-BLypgsbu

初公開日 : 2022-06-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCwa72853

CVE-2022-20736

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco AppDynamicsコントローラソフトウェアのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、通常はアクセス権限を持たない管理コンソールのコンフィギュレーションファイルとログインページにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、該当するWebベースの管理インターフェイスに送信されるHTTP要求に対する不適切な認証チェックに起因します。攻撃者は、該当するAppDynamicsコントローラのインスタンスに巧妙に細工されたHTTP要求を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は管理コンソールのログインページにアクセスできる可能性があります。

AppDynamicsは、この脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-appd-contrl-athzn-bp-BLypgsbu

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、クラウドベースのAppDynamicsコントローラに影響します。

公開時点では、この脆弱性はAppDynamicsコントローラーのオンプレミスにも影響を与えました。

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコの企業であるAppDynamicsは、このアドバイザリに記載されている脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしました。お客様がインストールしたり、サポートを受けたりできるのは、最新のライセンスを保持し、有効なサポートとメンテナンス契約を持つソフトウェアバージョンとフィーチャセットのみです。このようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセス、またはその他の方法で使用することにより、お客様はAppDynamicsとのライセンス契約の条項に従うことに同意したことになります。セキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェアライセンスや追加のソフトウェア フィーチャ セットに対する権限が付与されることはありません。

現在のライセンスがあり、有効なサポートおよびメンテナンス契約を結んでいるお客様は、既存のAppDynamics配信サーバのダウンロードアカウントから修正済みバージョンのソフトウェアをダウンロードできます。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。情報が明確でない場合は、AppDynamicsサポートシステムでサポートチケットを開くことをお勧めします。

修正済みリリース

AppDynamicsは、クラウドベースのSaaS環境でこの脆弱性に対処しました。SaaSバージョンのAppDynamics Controllerをご使用のお客様は、ユーザーによる操作は必要ありません。

AppDynamicsコントローラーオンプレミス

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列にはAppDynamicsソフトウェアリリースがリストされ、右の列には、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けたリリースと、この脆弱性に対する修正が含まれているリリースが示されています。

AppDynamicsコントローラーのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

21.4.6 以前

21.4.7

AppDynamicsソフトウェアポータルから修正済みリリースを入手できます。https://download.appdynamics.com にアクセスしてください。修正済みソフトウェアをダウンロードするには、AppDynamicsアカウントが必要です。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

AppDynamicsはMatteo Guastellaとエンリコ・ミラノにYoroi S.r.l.と共に感謝したいと思います。この脆弱性を報告してください。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-appd-contrl-athzn-bp-BLypgsbu

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2022年6月15日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。