Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ROS-DOS-X7H7XhkK

初公開日 : 2022-05-04 16:00

最終更新日 : 2022-05-06 20:13

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw12005 CSCvw11997 CSCvw12003

CVE-2022-20794

CVE-2022-20764

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence Collaboration Endpoint(CE)ソフトウェアおよびCisco RoomOSソフトウェアのWebエンジンに複数の脆弱性があると、リモート攻撃者がサービス拒否(DoS)状態を引き起こしたり、影響を受けるデバイスの機密データを表示したり、攻撃者制御する宛先にできます。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ROS-DOS-X7H7XhkK

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点で、これらの脆弱性は次のシスコ製品に影響を与えました。

- TelePresence CEソフトウェア

- クラウドベースのクラウド対応オンプレミスオペレーションのRoomOSソフトウェア

このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照して、この公開時点で脆弱性が存在していたシスコソフトウェアリリースに関する情報を確認してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために別の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。さらに、いずれかの脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco TelePresence CEおよびRoomOSソフトウェアのサービス拒否および情報漏えいの脆弱性

Cisco TelePresence CEソフトウェアおよびCisco RoomOSソフトウェアのWebエンジン機能の脆弱性により、認証されたリモート攻撃者がサービス拒否(DoS)状態を引き起こしたり、機密情報を表示したりする可能性があります。

この脆弱性は、URIの検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、該当デバイスのWebエンジンでデバッグURIを使用することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はプロセスのクラッシュをシミュレートし、DoS状態を引き起こしたり、該当デバイスに関する機密情報を表示したりできます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvw12003、CSCvw11997

CVE ID：CVE-2022-20764

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.5

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Cisco TelePresence CEソフトウェアおよびCisco RoomOSソフトウェアリダイレクションの脆弱性

Cisco TelePresence CEソフトウェアおよびCisco RoomOSソフトウェアのWebエンジン機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がユーザを攻撃者が制御する宛先にリダイレクトする可能性があります。

この脆弱性は、不十分な入力検証に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたリダイレクションURLを提供することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はユーザを攻撃者によって制御された宛先にリダイレクトできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvw12005

CVE ID：CVE-2022-20794

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：4.7

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:N

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左側の列にはシスコソフトウェアリリースが一覧表示され、右側の列には、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けたリリースと、これらの脆弱性に対する修正が含まれているリリースが表示されます。

CVE-2022-20764

Cisco TelePresence CE ソフトウェアのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

10 より前

修正済みリリースに移行。

10

10.8.2.5

CVE-2022-20794

Cisco TelePresence CE ソフトウェアのリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

9 より前

修正済みリリースに移行。

9 ミリ秒

9.15.0.11

10

10.8.2.5

シスコは、クラウドベースのCisco RoomOSソフトウェアのこれらの脆弱性に対処しました。ユーザの対処は必要ありません。サービス GUI のヘルプ機能を使用すると、現在の修復ステータスやソフトウェアバージョンを確認できます。

その他の情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco RoomOS ソフトウェア

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2021年5月より前のRoomOS

RoomOS 2021年5月

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

これらの脆弱性は、内部セキュリティテストの実施中に、Cisco Advanced Security Initiatives Group（ASIG）によって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ROS-DOS-X7H7XhkK

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

CVE-2022-20764の修正済みリリース情報を更新。

修正済みリリース

最終版

2022年5月6日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2022年5月4日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。