Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-xrbgp-rpki-dos-gvmjqxbk

初公開日 : 2021-09-08 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx04451

CVE-2021-1440

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XRソフトウェアのResource Public Key Infrastructure(RPKI)機能の実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がBorder Gateway Protocol(BGP)プロセスのクラッシュを引き起こし、その結果サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、特定のRPKI to Router(RTR)プロトコルパケットヘッダーの不適切な処理に起因します。攻撃者は、RPKI検証サーバを侵害し、巧妙に細工されたRTRパケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。あるいは、中間者技術を使用してRPKI検証サーバになりすまして、確立されたRTR TCP接続を介して、巧妙に細工されたRTR応答パケットを該当デバイスに送信する可能性があります。不正利用に成功すると、BGPプロセスが絶えず再起動し、BGPルーティングが不安定になる可能性があるため、攻撃者はDoS状態を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xrbgp-rpki-dos-gvmjqxbk

このアドバイザリは、Cisco IOS XR ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 9 月のリリースの一部です。アドバイザリの完全なリストとアドバイザリへのリンクについては、『Cisco Event Response: September 2021 Cisco IOS XR Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS XRソフトウェアリリース4.3.0 ～ 7.3.0を実行していて、RPKIが設定され使用中のシスコデバイスに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

RPKIデバイス設定の確認

RPKIサーバが設定されているかどうかを確認するには、show running-config router bgp CLIコマンドを発行します。次の例に示すようにrpki serverコマンドが表示される場合、デバイスに脆弱性が存在する可能性があります。

iosxr# show running-config router bgp

.

.

.

rpki server 192.168.1.100

次に、アクティブなRPKIサーバが存在するかどうかを確認するには、show bgp rpki server summary CLIコマンドを発行します。次の例に示すように、RPKIサーバのTCP接続がESTAB状態である場合、デバイスはこの脆弱性の影響を受けます。

iosxr# show bgp rpki server summary

Wed Aug 13 13:25:04.368 utc

Hostname/Address        Transport       State           Time            ROAs (IPv4/IPv6)

10.112.255.14           TCP:323         CONNECT         00:00:06        N/A

2001:400:6:1::1         TCP:323         ESTAB           01:06:51        181152/30503

注：コマンドが出力を返さない場合、RPKIは設定されていません。ただし、コマンドの出力が返されても、どのRPKIサーバにもESTAB状態の接続がない場合、接続が確立されるとデバイスは脆弱になる可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XE ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、管理者は緩和策としてRPKI設定を削除できます。RPKIサーバが使用されていない、または設定から削除されている場合、そのデバイスは脆弱ではないと見なされます。RPKI設定を削除する決定は、慎重に検討する必要があります。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、次のCisco IOS XRソフトウェアリリースにこの脆弱性に対する修正が含まれています。

- 7.3.1 以降

- 7.3.15 以降

- 7.4.1 以降

このドキュメントの発行時点で、シスコはこの脆弱性に対処するために次のSMUをリリースしました。一覧に記載されていないプラットフォームやリリース向けの SMU を必要とするお客様は、サポート部門にご連絡ください。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

Platform

SMU 名

6.5.3

ASR9K-PX

asr9k-px-6.5.3.CSCvx04451

6.7.4

CRS-PX

hfr-px-6.7.4.CSCvx04451

7.0.2

ASR9K-X64

asr9k-x64-7.0.2.CSCvx04451

7.1.2

ASR9K-X64

asr9k-x64-7.1.2.CSCvx04451

SMUのアベイラビリティを含む最新の情報と完全な情報については、このアドバイザリの冒頭にあるバグIDの「詳細」セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xrbgp-rpki-dos-gvmjqxbk

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 9 月 8 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。