Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-xr-cmdinj-vsKGherc

初公開日 : 2021-04-07 16:00

最終更新日 : 2021-04-15 15:41

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu63474

CVE-2021-1485

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XR 64ビットソフトウェアのCLIにおける脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、該当デバイスの基盤となるLinuxオペレーティングシステム(OS)上でroot権限で実行される任意のコマンドを注入する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザが提供するコマンドの入力検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、デバイスに認証され、巧妙に細工された入力を該当コマンドに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者はルート権限を使用して基盤となるLinux OS上でコマンドを実行することができます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xr-cmdinj-vsKGherc

該当製品

脆弱性のある製品

発行時点では、この脆弱性はリリース7.3.1より前のCisco IOS XR 64ビットソフトウェアリリースに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点で、Cisco IOS XR 64ビットソフトウェアリリース7.3.1以降には、この脆弱性に対する修正が含まれていました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたSTAR LabsのDarell Tan Jia Junに感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xr-cmdinj-vsKGherc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

64ビットソフトウェアを指定するための情報を追加

概要、該当製品、修正済みソフトウェア

最終版

2021年4月15日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021-APR-07

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。