Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-xe-webui-dos-z9yqYQAn

初公開日 : 2021-03-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu94117 CSCvu99729

CVE-2021-1220

CVE-2021-1356

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのWeb UIにおける複数の脆弱性により、読み取り専用権限を持つ認証されたリモートの攻撃者がWeb UIソフトウェアを応答不能にし、vty回線インスタンスを消費することで、サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

これらの脆弱性は、Web UIでのエラー処理が不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたHTTPパケットを該当デバイスに送信することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はWeb UIソフトウェアを応答不能にし、利用可能なすべてのvty回線を消費して、新しいセッションの確立を妨げ、その結果DoS状態を引き起こす可能性があります。Web UIとvtyセッションの機能を回復するには、手動による介入が必要です。

注：これらの脆弱性はコンソール接続には影響しません。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xe-webui-dos-z9yqYQAn

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、HTTPサーバ機能を有効にしているシスコデバイスに対して、公開時点で影響を及ぼしていました。 Cisco IOS XE ソフトウェアにおける HTTP サーバ機能のデフォルトの状態は、バージョンとプラットフォームによって異なります。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

HTTP サーバ設定の確認

あるデバイスで HTTP サーバが有効かどうかを判断するには、デバイスにログインし、CLI で show running-config| include ip http server|secure|active コマンドを使用して、グローバル コンフィギュレーションに ip http server コマンドまたは ip http secure-server コマンドがあるかどうかを確認します。 | include ip http server|secure|activeコマンドを使用して、グローバルコンフィギュレーションにip http serverコマンドまたはip http secure-serverコマンドが存在するかどうかを確認します。どちらかのコマンドが含まれ、設定されている場合は、HTTP サーバ機能が有効です。

以下に、show running-config | include ip http server|secure|activeコマンドを発行します。

Router# show running-config | include ip http server|secure|active

ip http server

ip http secure-server

注：デバイス設定にいずれかのコマンドまたは両方のコマンドが含まれている場合は、Web UI機能が有効になっています。

ip http serverコマンドが存在し、設定にip http active-session-modules noneも含まれている場合、これらの脆弱性はHTTPでは不正利用できません。

ip http secure-serverコマンドが存在し、設定にip http secure-active-session-modules noneも含まれている場合、これらの脆弱性はHTTPSでは不正利用できません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

セキュリティ侵害の痕跡

予期しないアイドル状態のvtyセッションは、これらの脆弱性が不正利用されたことを示す指標となる場合があります。コンソールおよびvtyセッションを表示するには、show userコマンドを使用します。これらの脆弱性を引き起こす最初のセッションは、次の例のuser1のように、有効なユーザ名を持つアイドル状態のvty接続として表示される可能性があります。攻撃が続く場合は、アイドル状態のvtyセッションがさらに[Host(s)]列にHTTP CPとして表示されます。次に、侵害されたデバイスでのshow userコマンドの出力例を示します。

eWLC#show user

Line      User     Host(s)      Idle       Location

*  0 con 0            idle         00:00:00

2 vty 0   user1    idle         00:31:45

3 vty 1            HTTP CP      00:47:15

4 vty 2            HTTP CP      00:47:15

Web UIが応答せず、予期しないアイドル状態のvtyセッションが特定された場合、管理者はこれらの行をクリアできる場合があります。アイドル時間は、ホスト値ではなくインジケータとして使用します。最初のアイドル状態のvtyセッションから開始し、すべての回線がクリアされるまで各回線を連続してクリアします。リストされたセッションがリストから消える前に、すべてのアイドル回線をクリアする必要があります。最後のセッションがクリアされたら、これらのvty回線すべてを解放する必要があります。

clear line xコマンドを使用して、アイドル状態のvtyセッションをクリアします。vty行は左端の番号です。次の例では、CLIコマンドclear line 2によってuser1ユーザセッションがクリアされます。

eWLC#clear line 2

Line      User     Host(s)      Idle       Location

*  0 con 0            idle         00:00:00

2 vty 0   user1    idle         00:31:45

3 vty 1            HTTP CP      00:47:15

4 vty 2            HTTP CP      00:47:15

vty回線をクリアできない場合は、Web UIとvtyセッション機能を復元するために、デバイスをリロードする必要があります。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

HTTP サーバ機能を無効にすると、こうした脆弱性に対する攻撃ベクトルが排除されるため、対象デバイスのアップグレードが可能になるまでの適切な対応策となる可能性があります。HTTP サーバ機能を無効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで no ip http server または no ip http secure-server コマンドを使用します。HTTP サーバと HTTPS サーバの両方を使用している場合、両方のコマンドによって、HTTP サーバ機能を無効にする必要があります。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいたDeutsche Telekom社のMarcin Kopec、Fabian Beck、およびJiri Kulda氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-xe-webui-dos-z9yqYQAn

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 3 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。