Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-webex-dll-inject-XNmcSGTU

初公開日 : 2021-06-02 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw48667 CSCvw79311 CSCvw79321

CVE-2021-1536

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Windows向けCisco Webex Meetingsデスクトップアプリケーション、Cisco Webex Meetingsサーバ、Windows向けCisco Webexネットワーク録画プレーヤー、およびWindows向けCisco Webex Teamsの脆弱性により、認証されたローカル攻撃者が該当デバイスに対してDLLインジェクション攻撃を実行する可能性があります。この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は Windows システムで有効なログイン情報を持っている必要があります。

この脆弱性は、実行時にディレクトリパスが正しく処理されないことに起因します。攻撃者は、システム内の特定のパスにコンフィギュレーションファイルを挿入することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。これにより、アプリケーションの起動時に悪意のあるDLLファイルがロードされる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は別のユーザアカウントの権限を使用して、該当システムで任意のコードを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-dll-inject-XNmcSGTU

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、公開時点で次のシスコ製品に影響を与えました。

- Windows用Webex Meetingsデスクトップアプリ

- Webex Meetings Server

- Windows用WebExネットワーク録画プレーヤー

- Webex Teams for Windows

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

次の表に示す適切な修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco Webex プラットフォーム

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

Windows用Webex Meetingsデスクトップアプリ

41.1.5.11

41.2.9.23

Webex Meetings Server

3.0 MR4

4.0 MR4

Windows用WebExネットワーク録画プレーヤー

41.1.5.11

41.2.9.23

Webex Teams for Windows

41.3.0.18986

41.4.0.18737

41.5.0.18815

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたDecathlon社のXavier Danest氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-webex-dll-inject-XNmcSGTU

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 6 月 2 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。