Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-umbrella-inject-gbZGHP5T

初公開日 : 2021-04-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx27753 CSCvx28555

CVE-2021-1474

CVE-2021-1475

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Umbrellaの管理監査ログエクスポート機能およびスケジュールレポート機能の複数の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスでFormulaを実行し、リンクエクション攻撃を実行できる可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-umbrella-inject-gbZGHP5T

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、クラウドベースのCisco Umbrellaに影響を及ぼします。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために、他の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

CVE-2021-1474:Cisco Umbrella CSVフォーミュラインジェクションの脆弱性

Cisco UmbrellaのAdmin監査ログエクスポート機能の脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が該当デバイスに対してフォーミュラインジェクション攻撃を実行できる可能性があります。

この脆弱性は、管理監査ログエクスポート機能によって生成されるカンマ区切り値(CSV)ファイル内の数式要素が不適切に無力化されることに起因します。攻撃者は、ログに悪意のあるエントリを挿入する特定のアクションを実行することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は悪意のある数式要素をCSVファイルに挿入できる可能性があります。これらの要素は、ユーザがスプレッドシートアプリケーションでCSVファイルを開いたときに実行され、CSVファイル内のデータの操作やユーザのコンピュータでのコード実行の原因となる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvx27753

CVE ID：CVE-2021-1474

セキュリティ影響評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.5

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:L

CVE-2021-1475:Cisco Umbrellaリンクインジェクションの脆弱性

Cisco UmbrellaのScheduled Reports機能の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスに対してリンクインジェクション攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、ユーザ入力の不適切な中和に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたタイトルを使用してレポートをスケジュールすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はレポートに悪意のあるリンクを挿入し、そのリンクがアプリケーションからのものであるとユーザに信じさせる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvx28555

CVE ID：CVE-2021-1475

セキュリティ影響評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：4.1

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:N/I:L/A:N

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコは、クラウドベースのCisco Umbrellaでこれらの脆弱性に対処しています。ユーザの対処は必要ありません。サービス GUI のヘルプ機能を使用すると、現在の修復ステータスやソフトウェアバージョンを確認できます。

その他の情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

これらの脆弱性を報告していただいたeSec Forte TechnologiesのAbhinav Khanna氏に感謝いたします

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-umbrella-inject-gbZGHP5T

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021-APR-07

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。