Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-ucsi2-dtcinj-yH5U4RSx

初公開日 : 2021-07-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy29621 CSCvy29622

CVE-2021-1618

CVE-2021-1617

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Intersight Virtual ApplianceのWebベース管理インターフェイスに複数の脆弱性があると、認証されたリモート攻撃者が該当システムでパストラバーサルまたはコマンドインジェクション攻撃を実行する可能性があります。

これらの脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。攻撃者は、Webベースの管理インターフェイスを使用して、次のいずれかまたは両方を実行することにより、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。

- 巧妙に細工された入力を使用してコマンドを実行する

- パストラバーサル技術を使用して変更されたファイルをアップロードする

エクスプロイトが成功すると、攻撃者は任意のファイルを読み書きしたり、任意のコマンドをルートとして該当システム上で実行する可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucsi2-dtcinj-yH5U4RSx

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、これらの脆弱性はリリース1.0.9-292より前のCisco Intersight Virtual Applianceに影響を与えました。

注：これらの脆弱性は、Cisco Intersight Services for Cloudを使用するお客様には影響しません。

Cisco Intersight Virtual Applianceのリリースを確認するには、Web UIの右上隅にある歯車アイコンをクリックし、[Settings] > [Software]を選択します。Web UIにリリース番号が表示されます。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために、他の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-1617：Cisco Intersight Virtual Applianceのパストラバーサルの脆弱性

Cisco Intersight Virtual ApplianceのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当システムでパストラバーサル攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、不十分な入力検証に起因します。攻撃者は、Webベースの管理インターフェイスを使用して、次のいずれかまたは両方を実行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

- 巧妙に細工された入力を使用してコマンドを実行する

- パストラバーサル技術を使用して変更されたファイルをアップロードする

エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当システム上の任意のファイルを読み取って書き込むことができます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvy29621

CVE ID：CVE-2021-1617

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.5

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

CVE-2021-1618：Cisco Intersight Virtual Applianceのコマンドインジェクションの脆弱性

Cisco Intersight Virtual ApplianceのWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当システムでコマンドインジェクション攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、不十分な入力検証に起因します。攻撃者は、Webベースの管理インターフェイスを使用して、巧妙に細工された入力を使用してコマンドを実行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は該当システム上で任意のコマンドをrootとして実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

バグ ID：CSCvy29622

CVE ID：CVE-2021-1618

セキュリティへの影響の評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：6.5

CVSS ベクトル：CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点で、Cisco Intersight Virtual Applianceリリース1.0.9-292以降には、これらの脆弱性に対する修正が含まれていました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

これらの脆弱性は、Cisco Advanced Security Initiative Group(ASIG)による内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ucsi2-dtcinj-yH5U4RSx

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021年7月21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。