Informational

アドバイザリーID : cisco-sa-tpce-rmos-mem-dos-rck56tT

初公開日 : 2021-10-06 16:00

最終更新日 : 2021-10-15 21:03

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 0.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy60378

CVE-2021-34758

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence Collaboration Endpoint(CE)ソフトウェアおよびCisco RoomOSソフトウェアのメモリ管理の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が共有メモリセグメントを破損し、サービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があることが、以前に公開されました。

この脆弱性は、共有メモリリソースへのアクセス制御が不十分であることに起因します。攻撃者は、該当デバイスの共有メモリセグメントを破損させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は標的デバイスのリロードを引き起こすことができるようになります。デバイスはリブート時に破損から回復します。

追加調査の結果、この脆弱性は実稼働ソフトウェアでは不正利用できないことが判明しました。シスコは、この問題に対するソフトウェアアップデートを提供しています。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-tpce-rmos-mem-dos-rck56tT

脆弱性のある製品

公開時点で、この脆弱性は、Cisco TelePresence CEソフトウェアまたはCisco RoomOSソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行しているシスコデバイスに影響を与えました。

このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照して、この公開時点で脆弱性が存在していたシスコソフトウェアリリースに関する情報を確認してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列にはCiscoソフトウェアがリストされ、右の列には、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けたリリースと、この脆弱性に対する修正が含まれているリリースが示されています。

Ciscoオンプレミスソフトウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

9 より前

修正済みリリースに移行。

9 ミリ秒

9.15.8

10

10.8.2

Webex Boardシリーズ、Deskシリーズ、Roomシリーズ

Cisco Cloud Managedソフトウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

RoomOSより前2021年8月

RoomOS 2021年8月ドロップ

Webex DXシリーズ、MXシリーズ、およびSXシリーズ

Cisco Cloud Managedソフトウェアリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

RoomOSより前2021年11月

RoomOS 2021年11月ドロップ

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、Cisco Advanced Security Initiative Group(ASIG)のKYによる内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-tpce-rmos-mem-dos-rck56tT

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

[Summary]セクションを更新して、問題が不正利用できないことを示し、アドバイザリを[Informational]に変更しました。修正済みリリースを更新。

ヘッダー、サマリー、修正済みリリース

最終版

2021年10月15日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021-OCT-06

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。