Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-snort-filepolbypass-67DEwMe2

初公開日 : 2021-01-13 16:00

最終更新日 : 2021-04-30 16:09

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvs71969 CSCvu18635

CVE-2021-1223

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

複数のシスコ製品がSnort検出エンジンの脆弱性の影響を受け、認証されていないリモートの攻撃者がHTTPに対して設定されたファイルポリシーをバイパスする可能性があります。

この脆弱性は、HTTP範囲ヘッダーの不適切な処理に起因します。攻撃者は、該当デバイスを介して巧妙に細工されたHTTPパケットを送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はHTTPパケットに対して設定されたファイルポリシーをバイパスし、悪意のあるペイロードを配信する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-filepolbypass-67DEwMe2

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はリリース2.9.17より前のすべてのオープンソースSnortプロジェクトに影響を与えました。詳細については、SnortのWebサイトを参照してください。

公開時点で、この脆弱性は次のシスコ製品でシスコソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している場合に影響を受けます。

- 3000 シリーズ産業用セキュリティ アプライアンス（ISA）

- Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア

この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェア用のCisco Unified Threat Defense(UTD)Snort Intrusion Protection System(IPS)エンジンまたはCisco IOS XE SD-WANソフトウェア用のCisco UTDエンジンの最初の修正済みリリースよりもリリースよりも前のリリースをのの製品CiscoCisco Cisco製品の製品に、次Cisco Cisco Cisco Cisco製品にに製品ににCisco IOS製品にCisco Cisco IOSCisco IOSCisco IOSににCisco IOSCisco XECisco XECisco XECisco IOS製品IOSにEngineににCisco IOSIOSIOSに

- 1000 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR）

- 4000 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR）

- クラウドサービスルータ1000V

- サービス統合型仮想ルータ（ISRv）

このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照して、この公開時点で脆弱性が存在していたシスコソフトウェアリリースに関する情報を確認してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

- Meraki MX セキュリティアプライアンス

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点で、Cisco Firepower Threat Defense(FTD)リリース6.7.0以降には、この脆弱性に対する修正が含まれていました。

公開時点で、IOS XE 17.4.11向けCisco UTD Snort IPS Engineソフトウェアには、この脆弱性に対する修正が含まれています。

公開時点で、オープンソースのSnortプロジェクトのリリース2.9.17以降には、この脆弱性に対する修正が含まれていました。詳細については、Snort の Web サイトを参照してください。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

1. 17.2.1以降、IOS XEとIOS XE SD-WANは同じイメージファイルを使用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は 、シスコ内部でのセキュリティテスト中に Ilkin Gasimov によって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-filepolbypass-67DEwMe2

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

Unified Threat Defenseのリリース情報を追加。

脆弱性が存在する製品

最終版

2021年4月30日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021-JAN-13

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。