Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-snort-dos-s2R7W9UU

初公開日 : 2021-10-27 16:00

最終更新日 : 2021-10-29 14:07

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx29001 CSCvt57503

CVE-2021-40114

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Snort検出エンジンによるICMPトラフィックの処理方法に脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Snort検出エンジンがICMPパケットを処理している間の不適切なメモリリソース管理に起因します。攻撃者は、該当デバイスを介して一連のICMPパケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスのリソースを枯渇させ、デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-dos-s2R7W9UU

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、および FMC セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 10 月のリリースの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: October 2021 Cisco ASA, FMC, and FTD Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はリリース2.9.18より前のすべてのオープンソースSnortプロジェクトのリリースに影響を与えました。オープンソースの Snort の詳細については、Snort の Web サイトを参照してください。

シスコ製品への影響

この脆弱性は、シスコソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えました。

- Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェア - すべてのプラットフォーム

公開時点で、この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェア用のCisco Unified Threat Defense(UTD)Snort Intrusion Prevention System(IPS)エンジン、またはCisco IOS XE SD-WANソフトウェア用のCisco UTDエンジンの最初の修正済みリリースよりも前のリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えました。

注:UTDはデフォルトでは次のデバイスにインストールされていません。

- 1000 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR）

- 4000 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR）

- Catalyst 8000V エッジソフトウェア

- Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cloud Services Routers 1000Vシリーズ

- サービス統合型仮想ルータ（ISRv）

公開時点で脆弱性が確認されている Cisco ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

- Meraki MX セキュリティアプライアンス

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

Cisco FTD ソフトウェア

FTDソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2.2 以前^1

修正済みリリースに移行。

6.2.3

修正済みリリースに移行。

6.3.0^1

修正済みリリースに移行。

6.4.0

6.4.0.12

6.5.01

修正済みリリースに移行。

6.6.0

6.6.3

6.7.0

6.7.0.2

7.0.0

脆弱性なし

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以前および 6.3.0、6.5.0 については、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

Cisco UTDソフトウェア

UTDソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

16.12

16.12.6

17.3

17.3.4a

17.4

17.4.2

17.5

脆弱性なし

17.6

脆弱性なし

17.7

脆弱性なし

Snortソフトウェアリリース

Snortメジャーリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.x

2.9.18

3.x

脆弱性なし

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でセキュリティテストを実施中に、Santosh Krishnamurthy によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-dos-s2R7W9UU

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

「出典」セクションを更新。

出典

Final

2021年10月29日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 10 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。