High

アドバイザリーID : cisco-sa-snort-dos-RywH7ezM

初公開日 : 2021-10-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvy66065

CVE-2021-40116

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

複数のシスコ製品は、Snortルールの脆弱性の影響を受けます。これにより、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスでサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、ルールが適切な制約なしで設定されている場合には、リセットを使用したブロックまたはリセットを使用したインタラクティブブロックの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたIPパケットを該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は通過するトラフィックをドロップできる可能性があります。

注：Snort3が設定され、Block with ResetまたはInteractive Block with Resetアクションが設定されているルールのみが脆弱です。Snort2が設定された製品には脆弱性はありません。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-dos-RywH7ezM

このアドバイザリは、Cisco ASA、FTD、および FMC セキュリティ アドバイザリ バンドル公開の 2021 年 10 月のリリースの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2021年10月のCisco ASA、FMC、およびFTDソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、リリース3.1.0.100より前のすべてのオープンソースSnort3プロジェクトのリリースに影響を与えます。オープンソースSnortの詳細については、SnortのWebサイトを参照してください。

シスコ製品への影響

この脆弱性は、Cisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行し、次のセクションで示すように脆弱な方法で設定されている場合、すべてのプラットフォームに影響を与えます。

Firepower Threat Defense(FTD)デバイスは、Firepower Device Management(FDM)ソフトウェアによって管理され、リセットを伴うブロックまたはリセットを伴う対話型ブロックがないため、脆弱ではありません。

このデバイスが脆弱になるには、Firewall Management Center(FMC)管理対象デバイスの3つの条件が満たされている必要があります。

- デバイスはSnort3を実行している必要があります。

- デバイスには、[リセットを含むブロック]または[リセットを含むインタラクティブブロック]アクションで構成されたルールが必要です。

- Resetアクションで設定されたルールは、ルール内のアプリケーションまたはプロトコル（TCPまたはUDP）を指定しません。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

FTD設定の決定

Snort3が設定されているかどうかを確認するには

1. FMC Webインターフェイスに移動します。

2. [Devices]ページに移動し、[Device Management]タブに移動します。

3. 確認するFTDデバイスを選択します。[Edit] を選択します。

4. [Device]タブに移動し、[Inspection Engine]領域を確認します。

5. これにより、Snort2またはSnort 3がリストされます。

- Snort2がリストされている場合、デバイスには脆弱性はありません。

- Snort3がリストされている場合、デバイスに脆弱性が存在する可能性があります。

[リセットを含むブロック]アクションまたは[リセットを含むインタラクティブブロック]アクションが設定されているかどうかを確認するには

1. FMC Webインターフェイスに移動します。

2. [Policies]ページに移動し、[Access Control]タブに移動します。

3. 確認するポリシーを選択し、[Edit]を選択します。

4. そのポリシーの各ルールの[アクション]列の下を確認します。

- [リセット付きブロック]または[リセット付きインタラクティブブロック]がアクションの下に表示されていない場合、デバイスは脆弱ではありません。

- アクションの下に[リセット付きブロック]または[リセット付きインタラクティブブロック]が表示されている場合、デバイスに脆弱性が存在する可能性があります。

リセットアクションを含むルールに脆弱性のある設定があるかどうかを確認するには

デバイスがSnort3を実行し、Block with ResetアクションまたはInteractive Block with Resetアクションが設定されている場合は、ルールが脆弱な構成または脆弱でない構成に設定されているかどうかを次の表で確認できます。

次の表は、FMCで表示されるFTDデバイスの設定情報を示しています。

脆弱性の存在するコンフィギュレーション

アプリケーションまたはプロトコル（TCPまたはUDP）を呼び出さずにルールが設定されている場合、デバイスは脆弱な方法で設定されます。

脆弱性のある設定を含むルールの例を次に示します

ルール名

ソースゾーン

宛先ゾーン

ソースネットワーク

宛先ネットワーク

VLANタグ

[ユーザ（Users）]

アプリケーション

送信元ポート

宛先ポート

URL

送信元SGT

宛先SGT

[アクション（Actions）]

Ex1

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

リセット付きブロック

Ex2

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

リセット付きインタラクティブブロック

脆弱性のない設定

アプリケーションまたはプロトコル（TCPまたはUDP）を呼び出してルールを設定する場合、デバイスは脆弱性のない方法で設定されます。

アプリケーションテンプレートと例

次に、アプリケーションを呼び出す脆弱性のない設定のテンプレートを示します。この例は、必要な最小構成を示しています。

ルール名

ソースゾーン

宛先ゾーン

ソースネットワーク

宛先ネットワーク

VLANタグ

[ユーザ（Users）]

アプリケーション

送信元ポート

宛先ポート

URL

送信元SGT

宛先SGT

[アクション（Actions）]

Ex1

任意

任意

任意

任意

任意

任意

{アプリケーションをここに指定}

任意

任意

任意

任意

任意

リセット付きブロック

Ex2

任意

任意

任意

任意

任意

任意

{アプリケーションをここに指定}

任意

任意

任意

任意

任意

リセット付きインタラクティブブロック

次に、アプリケーションを呼び出す脆弱性のない設定の例を示します。この例は、必要な最小構成を示しています。

ルール名

ソースゾーン

宛先ゾーン

ソースネットワーク

宛先ネットワーク

VLANタグ

[ユーザ（Users）]

アプリケーション

送信元ポート

宛先ポート

URL

送信元SGT

宛先SGT

[アクション（Actions）]

Ex1

任意

任意

任意

任意

任意

任意

Cisco Jabber

任意

任意

任意

任意

任意

リセット付きブロック

Ex2

任意

任意

任意

任意

任意

任意

Cisco Jabber

任意

任意

任意

任意

任意

リセット付きインタラクティブブロック

プロトコルテンプレートと例

プロトコル（TCPまたはUDP）を呼び出す脆弱性のない設定のテンプレートを次に示します。 この例は、必要な最小構成を示しています。

ルール名

ソースゾーン

宛先ゾーン

ソースネットワーク

宛先ネットワーク

VLANタグ

[ユーザ（Users）]

アプリケーション

送信元ポート

宛先ポート

URL

送信元SGT

宛先SGT

[アクション（Actions）]

Ex1

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

{「tcpまたはupdがここに指定されました」}

{「tcpまたはupdがここに指定されました」}

任意

任意

任意

リセット付きブロック

Ex2

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

{「tcpまたはupdがここに指定されました」}

{「tcpまたはupdがここに指定されました」}

任意

任意

任意

リセット付きインタラクティブブロック

次に、プロトコル（TCPまたはUDP）を呼び出す脆弱性のない設定の例を示します。 この例は、必要な最小構成を示しています。

ルール名

ソースゾーン

宛先ゾーン

ソースネットワーク

宛先ネットワーク

VLANタグ

[ユーザ（Users）]

アプリケーション

送信元ポート

宛先ポート

URL

送信元SGT

宛先SGT

[アクション（Actions）]

Ex1

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

tcp

tcp

任意

任意

任意

リセット付きブロック

Ex2

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

tcp

tcp

任意

任意

任意

リセット付きインタラクティブブロック

Ex3

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

udp

udp

任意

任意

任意

リセット付きブロック

Ex4

任意

任意

任意

任意

任意

任意

任意

udp

udp

任意

任意

任意

リセット付きインタラクティブブロック

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性がオープンソースのSnort2プロジェクトのリリースに影響を与えないことを確認しました。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- 1000 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR）

- 4000 シリーズ サービス統合型ルータ（ISR）

- Catalyst 8000V エッジソフトウェア

- Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Catalyst 8500 シリーズ エッジ プラットフォーム

- Catalyst 8500L シリーズ エッジ プラットフォーム

- Cloud Services Router 1000V シリーズ

- Firepower Management Center（FMC）ソフトウェア

- サービス統合型仮想ルータ（ISRv）

- Meraki MX セキュリティアプライアンス

回避策

この脆弱性に対処する回避策があります。

これらの回避策は導入され、テスト環境で成功したことが実証されていますが、お客様は各自の環境および使用環境における適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

注：この問題には3つの回避策があります。回避策を実装するだけで十分です。2つ以上の回避策を実装する必要はありません。

回避策 1

最初の回避策は、SnortインスペクションエンジンをSnort3からSnort2に変更することです。  潜在的な影響については、設定ガイドまたはサポートチームを参照してください。Snort2に戻す手順は次のとおりです。

1. FMC Webインターフェイスに移動します

2. [デバイス]ページに移動し、[デバイス管理]タブに移動します。

3. 確認するFTDデバイスを選択します。[Edit] を選択します。

4. [Device]タブに移動し、[Inspection Engine]領域を確認します。

5. 「Snort2に戻す」オプションを選択します。

回避策 2

2つ目の回避策は、すべてのルールアクションを[リセット付きブロック]または[リセット付きインタラクティブブロック]から別のアクションに変更することです。潜在的な影響については、設定ガイドまたはサポートチームを参照してください。手順は次のとおりです。

1. FMC Webインターフェイスに移動します

2. [Policies]ページに移動し、[Access Control]タブに移動します。

3. 確認するポリシーを選択し、[Edit]を選択します。

4. リセット操作を含むルールを検索し、[Edit]を選択します。

5. アクションを[リセット付きブロック]または[リセット付きインタラクティブブロック]から別のアクションに変更します。

回避策 3

3番目の回避策は、ファイアウォールリセットルールを絞り込んで、TCPまたはUDPを直接、またはUDPまたはTCPで実行するアプリケーションを指定することによってブロックすることです。脆弱性のある構成と脆弱性のない構成の例については、「脆弱性のある製品」セクションを参照してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表に示すように、該当する修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco FTD ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右側の列は、リリースがこのバンドルに記載された「重大」または「高」SIR 脆弱性のいずれかに該当するかどうか、およびそれらの脆弱性に対する修正を含むリリースを示しています。

FTDソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2.2 以前^1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

6.2.3

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

6.3.0^1

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

6.4.0

脆弱性なし

6.4.0.13 (Nov 2021)

6.5.01

脆弱性なし

修正済みリリースに移行。

6.6.0

脆弱性なし

6.6.5.1 (Nov 2021)

6.7.02

脆弱性なし

6.7.0.3（2022 年 1 月）

7.0.0

7.0.1

7.0.1

1. Cisco FMC および FTD ソフトウェアリリース 6.2.2 以前および 6.3.0、6.5.0 については、 ソフトウェアのメンテナンスが終了しています。この脆弱性の修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2. Snort3インスペクションエンジンのオプションは、6.7.0のFDMが管理するFTDデバイスで最初に使用できます。このオプションは、7.0.0までFMC管理対象デバイスでは使用できませんでした。FTDが管理するFTDデバイスのみに脆弱性があります。

FTD デバイスのアップグレード手順については、Cisco Firepower Management Center アップグレードガイドを参照してください。

オープンソースの Snort

オープンソースの Snort の詳細については、Snort の Web サイトを参照してください。

Snortリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.x

脆弱性なし

3.x

3.1.0.100

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snort-dos-RywH7ezM

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021 年 10 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。