Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-snmp-7MKrW7Nq

初公開日 : 2021-02-03 16:00

最終更新日 : 2021-02-08 20:12

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvt93184

CVE-2021-1243

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XRソフトウェアの管理プレーン保護機能を使用したSNMPのLocal Packet Transport Services(LPTS)プログラミングの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスのSNMPサーバへのアクセスを拒否するように設定された管理プレーン保護をします。

この脆弱性は、管理プレーン保護でSNMPを使用する場合の誤ったLPTSプログラミングに起因します。攻撃者は、SNMPを使用して該当デバイスに接続することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は設定されたSNMPポート上のデバイスに接続できる可能性があります。SNMP要求を実行するには、有効なクレデンシャルが必要です。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snmp-7MKrW7Nq

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は、リリース6.1.1より後のCisco IOS XRソフトウェアリリースで、リリース6.6.4、6.7.2、7.0.2、7.0.12、7.1.1、および7.2.1より前のリリースに影響を与えました。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

デバイスにSNMPv2またはSNMPv3が設定されている場合、アウトオブバンド管理インターフェイスで管理プレーン保護を使用している場合、およびVRFが設定されている場合、次の例に示すように脆弱性が存在します。

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#show running-config control-plane

<snip>

control-plane

management-plane

out-of-band

vrf MGMT

interface MgmtEth0/RSP0/CPU0/0

allow SNMP peer

address ipv4 X1.X2.X3.X4

address ipv4 R1.R2.R3.R4

address ipv4 S1.S2.S3.S4

address ipv4 V1.V2.V3.V4

!

!

interface MgmtEth0/RSP1/CPU0/0

!

allow SNMP peer

address ipv4 X1.X2.X3.X4

address ipv4 R1.R2.R3.R4

address ipv4 S1.S2.S3.S4

address ipv4 V1.V2.V3.V4

!

注：管理プレーン保護機能でサポートされている他の管理プロトコルは影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

詳細

デバイスでSNMPが設定される前にSNMPの管理プレーン保護が設定されている場合、またはSNMPプロセスが再起動する場合、LPTSバインディングはSNMPの管理プレーン保護設定を反映しなくなります。次の例に示すように、アクセスが許可されます。

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#show lpts bindings brief | include Mg0

Tue Feb 2 20:53:03.606 UTC

0/RSP1/CPU0 UDP  LR IPV6 UDP    MGMT      Mg0/RSP0/CPU0/0 any,161 any

0/RSP1/CPU0 UDP  LR IPV6 UDP    MGMT      Mg0/RSP1/CPU0/0 any,161 any

0/RSP1/CPU0 UDP  LR IPV6 UDP    MGMT      Mg0/RSP0/CPU0/0 any,162 any

0/RSP1/CPU0 UDP  LR IPV4 UDP    MGMT      Mg0/RSP0/CPU0/0 any,162 any

0/RSP1/CPU0 UDP  LR IPV4 UDP    MGMT      Mg0/RSP0/CPU0/0 any,161 any

0/RSP1/CPU0 UDP  LR IPV4 UDP    MGMT      Mg0/RSP1/CPU0/0 any,161 any

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#

回避策

一時的な回避策として、SNMP管理プレーン保護の設定を削除して再適用します。これにより、SNMPが最初に設定され、LPTSエントリが正しくプログラムされます。ただし、SNMPプロセスが再起動すると、脆弱なLPTSエントリ状態が再び表示されます。

または、アクセスコントロールリスト(ACL)をSNMP設定に直接適用します。

デバイスがSNMPv2用に設定されている場合、管理者は次の例に示すように、アクセスコントロールリスト(ACL)をSNMP設定に適用できます。

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#conf t

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 161

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 162

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#snmp-server community <community_string> RO allow_snmp

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#commit

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#

デバイスがSNMPv3用に設定されている場合、管理者は次の例に示すように、アクセスコントロールリスト(ACL)をグループレベルまたはユーザレベルでSNMP設定に適用できます。

管理者は、次の例に示すように、SNMP設定にアクセス制御リスト(ACL)をユーザーレベルで適用できます。

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#conf t

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 161

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 162

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#snmp-server user <username> <groupname> v3 {auth | noauth | priv}

[read view] [write view] [notify view] allow_snmp

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#commit

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config

管理者は、次の例に示すように、アクセスコントロールリスト(ACL)をグループレベルでSNMP構成に適用できます。

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#conf t

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 161

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#{ipv4 | ipv6} access-list allow_snmp permit udp host A.B.C.D any eq 162

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#snmp-server group <group_name> v3 {auth | noauth | priv} [read view] [write view] [notify view] allow_snmp

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#commit

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR(config)#

RP/0/RSP1/CPU0:IOS-XR#

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

公開時点では、Cisco IOS XRソフトウェアリリース6.6.4、6.7.2、7.0.2、7.0.12、7.1.1、7.2.1以降には、この脆弱性に対する修正が含まれています。

注：Cisco Bug ID CSCvr95904で行われた変更により、この脆弱性の不正利用が防止されます。その結果、最初の固定データは、CSCvr95904とCSCvt93184の両方の最初の修正の組み合わせになります。

シスコは、次のCisco IOS XRソフトウェアリリースおよびプラットフォームに対して、この脆弱性に対処するソフトウェアメンテナンスアップグレード(SMU)もリリースしています。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリース

プラットフォーム

SMU 名

6.4.2

ASR9K-PX

asr9k-px-6.4.2.CSCvt93184

CRS-PX

hfr-px-6.4.2.CSCvt93184

6.6.3

NCS5500

ncs5500-6.6.3.CSCvt93184

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-snmp-7MKrW7Nq

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

SNMPv3 CLI情報を追加。

回避策

最終版

2021年2月8日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021年2月3日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。