Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-sdwan-esc-rSNVvTf9

初公開日 : 2021-03-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvv43400

CVE-2021-1371

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XE SD-WANソフトウェアのロールベースアクセスコントロール(RBAC)の脆弱性により、読み取り専用権限を持つ認証されたローカルの攻撃者が、デバイスがデフォルトのSD-WAN設定にある場合にコンソールポートを使用して管理権限を取得できる可能性があります。

この脆弱性は、コンソールの認証と認可にデフォルト設定が適用されるために発生します。攻撃者は、コンソールポートに接続し、読み取り専用ユーザとして認証することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、読み取り専用権限を持つユーザが管理者権限にアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-esc-rSNVvTf9

該当製品

脆弱性のある製品

公開の時点で、この脆弱性は、コントローラモードで実行されている場合、最初の修正済みリリースよりも前のユニバーサルCisco IOS XEソフトウェアに影響を与えました。リリース17.2.1rより前のCisco IOS XEソフトウェアリリースは、SD-WAN機能を含まないため、この脆弱性の影響を受けません。脆弱性が存在するシスコソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

公開時点では、この脆弱性は最初の修正済みリリースより前のすべてのスタンドアロンCisco IOS XE SD-WANソフトウェアリリースに影響を与えました

注：スタンドアロンのCisco IOS XE SD-WANリリースイメージは、ユニバーサルCisco IOS XEソフトウェアリリースとは別のものです。SD-WAN機能セットは、IOS XEソフトウェアリリース17.2.1r以降のユニバーサルCisco IOS XEソフトウェアリリースに最初に統合されました。詳細については、『Cisco SD-WAN入門ガイド』の「Cisco IOS XEリリース17.2.1r以降のインストールとアップグレード」の章を参照してください。

脆弱性が存在するシスコソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- IOS ソフトウェア

- 自律モードのIOS XEソフトウェア

- IOS XR ソフトウェア

- NX-OS ソフトウェア

- SD-WAN vBond Orchestrator ソフトウェア

- SD-WAN vEdge ルータ

- SD-WAN vManage ソフトウェア

- SD-WAN vSmart コントローラソフトウェア

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定のソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェアと 1 つ以上のリリースを選択します。

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリ、特定のアドバイザリ、または最新の公開資料に記載されているすべてのアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次の形式を使用して、Cisco IOS または IOS XE ソフトウェアリリース（15.1(4)M2 や 3.13.8S など）を入力することで、そのリリースがシスコ セキュリティ アドバイザリの影響を受けているかどうかを判断できます。

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com にある Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] の下にあるドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

スタンドアロンCisco IOS XE SD-WANソフトウェア

公開時点では、スタンドアロンのCisco IOS XE SD-WANソフトウェアリリース16.12(5)以降にこの脆弱性に対する修正が含まれています。

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdwan-esc-rSNVvTf9

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 3 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。