High

アドバイザリーID : cisco-sa-sb220-lldp-multivuls-mVRUtQ8T

初公開日 : 2021-10-06 16:00

最終更新日 : 2022-01-13 21:37

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvz29120 CSCwa32785 CSCvz29121 CSCvz29134 CSCvz29126 CSCvz29116 CSCvz29108 CSCwa32708 CSCwa32782 CSCwa32793 CSCwa32762 CSCwa32673

CVE-2021-34775

CVE-2021-34780

CVE-2021-34779

CVE-2021-34778

CVE-2021-34777

CVE-2021-34776

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business 220 シリーズ スマートスイッチの LinkLayer Discovery Protocol（LLDP）実装に複数の脆弱性が存在します。認証されていない隣接する攻撃者が、次のことを実行する可能性があります。

- 該当デバイスでコードを実行するか、予期しないリロードを発生させる

- 該当デバイスで LLDP データベースの破損を引き起こす

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

注：LLDP はレイヤ 2 プロトコルです。これらの脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメイン内に存在する（レイヤ 2 と隣接関係にある）必要があります。

シスコは、これらの脆弱性に対処するファームウェアアップデートをリリースしました。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb220-lldp-multivuls-mVRUtQ8T

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、脆弱なファームウェアリリースを実行していて、LLDP 機能が有効になっている場合、Cisco Small Business 220 シリーズ スマートスイッチに影響を与えます。

注：Cisco Small Business 220シリーズスマートスイッチのすべてのLANポートでは、LLDPはデフォルトで有効になっています。

脆弱性のある Cisco ファームウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

これらの脆弱性は依存関係にはなく、いずれかの脆弱性をエクスプロイトするために別の脆弱性をエクスプロイトする必要はありません。さらに、いずれかの脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

脆弱性の詳細は以下のとおりです。

CVE-2021-34779、CVE-2021-34780：

Cisco Small Business 220 シリーズ スマートスイッチ LinkLayer Discovery Protocol のサービス拒否の脆弱性

Cisco Small Business 220 シリーズ スマートスイッチの Link Layer Discovery Protocol に複数の脆弱性があるため、認証されていない隣接する攻撃者が、該当デバイスで予期しないリロードを発生させる可能性があります。

これらの脆弱性は、LLDP メッセージを処理する際の境界チェックが不十分なことに起因します。攻撃者は、悪意のある LLDP パケットを標的のデバイスに送信することにより、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスでコードを実行したり、予期しないリロードを発生させたりして、サービス拒否状態を引き起こす可能性があります。

シスコは、これらの脆弱性に対処するファームウェアアップデートをリリースしました。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvz29121、CSCwa32673、CSCvz29126、CSCwa32708

CVE ID:CVE-2021-34779、CVE-2021-34780

セキュリティ影響評価（SIR）：高

CVSS ベーススコア：8.8

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-34775、CVE-2021-34776、CVE-2021-34777、CVE-2021-34778：

Cisco Small Business 220 シリーズ スマートスイッチ LinkLayer Discovery Protocol データベースの破損の脆弱性

Cisco Small Business 220 シリーズ スマートスイッチの Link Layer Discovery Protocol に複数の脆弱性があるため、認証されていない隣接する攻撃者が該当デバイスで LLDP メモリ破損を発生させる可能性があります。

これらの脆弱性は、LLDP メッセージを処理する際に長さの検証チェックが欠落していることが原因です。攻撃者は、悪意のある LLDP パケットを標的のデバイスに送信することにより、これらの脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は有効な LLDP パケットデータの範囲外の読み取りを発生させる可能性があり、該当デバイスの内部 LLDP データベースに破損を引き起こす可能性があります。

シスコは、これらの脆弱性に対処するファームウェアアップデートをリリースしました。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

Bug ID:CSCvz29108、CSCwa32785、CSCvz29116、CSCwa32762、CSCvz29120、CSCwa32793、CSCvz29134、CSCwa32782

CVE ID:CVE-2021-34775、CVE-2021-34776、CVE-2021-34777、CVE-2021-34778

セキュリティ影響評価（SIR）：中

CVSS ベーススコア：4.3

CVSSベクトル：CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者は影響を受ける機能を無効にすることができます。

デバイスの LAN インターフェイスで LLDP を無効にするには、次の手順を実行します。

1. Web ベースの管理インターフェイスを開き、[管理（Administration）] > [検出LLDP（Discovery LLDP）] > [プロパティ（Properties）] の順に選択します。

2. [LLDPステータス（LLDP Status）] チェックボックスをオフにします。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表の左側の列は、シスコのファームウェアリリースを示しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこれらの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。このセクションに示されているように、適切な固定ファームウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

シスコ製品

シスコ ファームウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

Small Business 220 シリーズ スマート スイッチ

1.2.1.2 以前

1.2.1.5

Business 220 シリーズ スマートスイッチ

2.0.1.5 以前

2.0.1.9

Cisco.com の Software Center からファームウェアをダウンロードするには、[すべて参照（Browse all）] をクリックし、[スイッチ（Switches）] > [LANスイッチ - スモールビジネス（LAN Switches - Small Business）] > [220 シリーズ スマートスイッチ（220 Series Smart Switches）] または [ビジネス 220 シリーズ スマートスイッチ（Business 220 Series Smart Switches）] の順に移動します。

Product Security Incident Response Team（PSIRT; プロダクト セキュリティ インシデント レスポンス チーム）は、このアドバイザリに記載されている該当するリリース情報と修正されたリリース情報のみを検証します。

不正利用事例と公式発表

Cisco PSIRT では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告してくださった、Qi'anxin Group、Legendsec の Codesafe チームの Qian Chen 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sb220-lldp-multivuls-mVRUtQ8T

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

バグ ID を追加し、脆弱性および修正されたリリース情報を更新。

ヘッダー、詳細、および修正済みリリース

Final

2022 年 1 月 13 日

1.1

脆弱性および修正されたリリース情報を更新。

修正済みリリース

Final

2021 年 12 月 6 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021-OCT-06

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。