Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-rv-rce-q3rxHnvm

初公開日 : 2021-04-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx05139

CVE-2021-1459

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、および RV215W ルータの Web ベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスで任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、Web ベース管理インターフェイスでユーザが指定した入力の検証が不適切なことに起因します。攻撃者は、ターゲットデバイスに巧妙に細工された HTTP リクエストを送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスの基盤となるオペレーティングシステム上でルートユーザとして任意のコードを実行する可能性があります。

シスコでは、本脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしていません。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-rce-q3rxHnvm

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、次の Cisco Small Business RV シリーズ ルータに影響を及ぼします。

- RV110W Wireless-N VPN ファイアウォール

- RV130 VPN ルータ

- RV130W Wireless-N 多機能 VPN ルータ

- RV215W Wireless-N VPN ルータ

デバイス設定の確認

これらのデバイスの Web ベース管理インターフェイスは、無効にできないローカル LAN 接続、またはリモート管理機能が有効になっている場合は WAN 接続を介して利用できます。デフォルトでは、リモート管理機能は、これらのデバイスで無効になっています。

デバイスでリモート管理機能が有効になっているかどうかを確認するには、Web ベース管理インターフェイスを開き、[基本設定（Basic Settings）] > [リモート管理（Remote Management）] を選択します。[有効（Enable）] チェックボックスがオンになっている場合、そのデバイスではリモート管理が有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリで説明している脆弱性に対処するためのソフトウェアのアップデートをリリースしておらず、リリースする予定もありません。Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、RV215W ルータのサポートは終了しました。お客様には、これらの製品のサポート終了通知を参照することをお勧めします。

Cisco Small Business RV シリーズ ルータ（一部のモデルのみ）の販売終了およびメンテナンス終了のお知らせ

お客様には、Cisco Small Business RV132W、RV160、または RV160W ルータに移行することをお勧めします。

デバイスの移行を検討する際は、[シスコ セキュリティ アドバイザリ（Cisco Security Advisories）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性の有無と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合でも、新規デバイスがお客様のネットワークニーズに十分対応していること、新規デバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しい製品で引き続き適切にサポートされることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告してくださった Treck Zhou 氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-rce-q3rxHnvm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021-APR-07

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。