High

アドバイザリーID : cisco-sa-rv-command-inject-LBdQ2KRN

初公開日 : 2021-01-13 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw49777 CSCvv96727 CSCvv96726 CSCvw49751 CSCvv96725 CSCvw49774 CSCvv96723

CVE-2021-1150

CVE-2021-1146

CVE-2021-1148

CVE-2021-1147

CVE-2021-1149

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、および RV215W ルータの Web ベースの管理インターフェイスに複数の脆弱性があるため、認証されたリモートの攻撃者が、ルート権限で実行される任意のコマンドを挿入する可能性があります。

この脆弱性は、Web ベースの管理インターフェイスでユーザが入力したデータに対する検証が不十分であったことが原因です。攻撃者は、細工された HTTP 要求を該当デバイスに送信することにより、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は基盤となるオペレーティングシステム上でルートユーザとして任意のコードを実行する可能性があります。これらの脆弱性を不正利用するには、攻撃者は該当デバイスの有効な管理者ログイン情報を持っている必要があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供していません。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-command-inject-LBdQ2KRN

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、次の Cisco Small Business ルータに影響を及ぼします。

- RV110W Wireless-N VPN ファイアウォール

- RV130 VPN ルータ

- RV130W Wireless-N 多機能 VPN ルータ

- RV215W Wireless-N VPN ルータ

これらのデバイスの Web ベース管理インターフェイスは、無効にできないローカル LAN 接続、またはリモート管理機能が有効になっている場合は WAN 接続を介して利用できます。デフォルトで、リモート管理機能はこれらのデバイスでは無効になっています。

デバイス設定の確認

デバイスでリモート管理機能が有効になっているかどうかを確認するには、Web ベース管理インターフェイスを開き、[基本設定（Basic Settings）] > [リモート管理（Remote Management）] を選択します。[有効（Enable）] チェック ボックスがオンになっている場合、そのデバイスではリモート管理が有効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコは、このアドバイザリで説明している脆弱性に対処するためのソフトウェアのアップデートをリリースしておらず、リリースする予定もありません。Cisco Small Business RV110W、RV130、RV130W、RV215W ルータのサポートは終了しました。お客様には、これらの製品のサポート終了通知を参照することをお勧めします。

Cisco Small Business RV シリーズ ルータ（一部のモデルのみ）の販売終了およびメンテナンス終了のお知らせ

お客様には、Cisco Small Business RV132W、RV160、または RV160W ルータに移行することをお勧めします。

デバイスの移行を検討する際は、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合でも、新規デバイスがお客様のネットワークニーズに十分対応していること、新規デバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新しい製品で引き続き適切にサポートされることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいた次の方々に感謝いたします。

- CVE-2021-1146、CVE-2021-1147、CVE-2021-1150、および CVE-2021-1150 については、中国科学アカデミー情報工学院の Kai Cheng 氏。

- CVE-2021-1149 の KrCERT/CC 脆弱性分析チーム。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-rv-command-inject-LBdQ2KRN

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021-JAN-13

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。