Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-qnx-TOxjVPdL

初公開日 : 2021-08-18 16:00

最終更新日 : 2021-08-25 14:44

バージョン 1.4 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2021-22156

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2021 年 8 月 17 日、BlackBerry はセキュリティアドバイザリ QNX-2021-001 をリリースしました。このセキュリティアドバイザリでは、次の BlackBerry ソフトウェアリリースにおける整数オーバーフローの脆弱性が開示されています。

- QNX ソフトウェア開発プラットフォーム（SDP）：6.5.0SP1 以前

- QNX OS for Medical：1.1 以前

- QNX OS for Safety：1.0.1 以前

エクスプロイトに成功すると、攻撃者は任意のコードを実行したり、サービス妨害（DoS）を引き起こしたりする可能性があります。

この脆弱性の説明については、QNX-2021-001 を参照してください。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-qnx-TOxjVPdL

該当製品

脆弱性のある製品

シスコは製品ラインを調査して、この脆弱性により影響を受ける可能性がある製品を特定しました。影響を受けることが判明している製品はありません。Cisco Bug は Cisco Bug Search Tool で検索可能であり、回避策（使用可能な場合）と修正されたソフトウェア リリースなど、プラットフォーム固有の追加情報が記載されます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次のシスコ製品は、影響を受けるQNXソフトウェアを活用していますが、シスコは、この脆弱性がこれらのプラットフォームで不正利用できないことを確認しています。

Routing and Switching - Enterprise and Service Provider

- チャネライズド共有ポートアダプタ（SPA）（CSCvz34866）

- Circuit Emulation over Packet（CEoP）SPA（CSCvz34865）

- IOS XR 32 ビットソフトウェア（CSCvz34871）

注：IOS XR 64ビットソフトウェアでは、QNXソフトウェアは利用できません。

- RF ゲートウェイ 10（CSCvz34869）

この脆弱性に該当するその他の Cisco 製品は現在のところ見つかっていません。

回避策

すべての回避策は、製品固有の Cisco Bug として文書化され、それぞれこのアドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションで特定されます。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェアリリースの詳細については、本アドバイザリの「脆弱性のある製品」セクションに記載されている Cisco Bug ID を参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、シスコ製品またはサービスに対するこの脆弱性の不正利用事例とその公表は確認していません。

出典

この脆弱性は、2021 年 8 月 17 日に、BlackBerry によって公開されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-qnx-TOxjVPdL

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.4

概要および影響を受ける製品を更新。

概要、該当製品

Final

2021 年 8 月 25 日

1.3

調査中の製品、脆弱性を含んでいないことが確認された製品を更新。

該当製品

Interim

2021 年 8 月 24 日

1.2

調査中の製品を追加。

該当製品

Interim

2021 年 8 月 23 日

1.1

破損したリンクを修正。

回避策

Interim

2021 年 8 月 20 日

1.0

初回公開リリース

-

Interim

2021 年 8 月 18 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。