High

アドバイザリーID : cisco-sa-nxos-ngoam-dos-LTDb9Hv

初公開日 : 2021-08-25 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx66917

CVE-2021-1587

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのVXLAN Operation, Administration, and Maintenance(OAM)機能(NGOAM)の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Transparent Interconnection of Lots of Links(TRILL)OAM EtherTypeによる特定のパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、VXLANイーサネットVPN(EVPN)ファブリックの一部であるデバイスに、TRILL OAM EtherType 0x8902などの巧妙に細工されたパケットを送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスに高いCPU使用率を発生させ、システムリソースを過剰に消費させ、コントロールプレーン全体が不安定になり、該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

注：NGAM機能はデフォルトで無効になっています。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ngoam-dos-LTDb9Hv

このアドバイザリは、2021年8月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開の一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2021年8月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行し、NGAM機能が有効になっており、仮想ポートチャネル(vPC)ピアが設定されている次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

NGOAM機能のステータスの確認

該当デバイスでNGAM機能が有効に設定されているかどうかを確認するには、show feature | include ngoamコマンドを使用して、機能が有効になっていることを確認します。次の例は、Cisco NX-OSソフトウェアを実行しているデバイスで有効になっているNGAM機能を示しています。

nxos# show feature | include ngoam

ngoam               1          enabled

vPCのステータスの確認

影響を受けるデバイスにvPCピアが設定されているかどうかを確認するには、Cisco NX-OSのCLIでshow vpc briefコマンドを使用します。次の例は、アクティブvPCピアを持つデバイスからの出力を示しています。

nxos# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 10

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 inconsistency reason       : Consistency Check Not Performed

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

10   Po10   up     success     success                    1

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

NGOAM機能は、ping、pathtrace、およびtracerouteメッセージを含むVXLANネットワークの診断機能を提供します。これらのメッセージの中には、RFC 7455でTRILL OAM用に定義されているEtherType 0x8902によって識別される特別なOAMヘッダーが含まれていることがあります。

この脆弱性は、このEtherTypeを含む特定のパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、TRILL OAM EtherTypeを含む巧妙に細工されたパケットをVXLAN EVPNファブリックの一部であるデバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この脆弱性を不正利用するには、攻撃者が仮想トンネルエンドポイント(VTEP)に隣接しているか、VXLAN EVPNのアンダーレイにアクセスしている必要があります。

この脆弱性により、NGAMが有効でアクティブなvPCピアのVTEPデバイスで、ピアとのCisco Fabric Services(CFS)プロトコルの同期が不意に実行される可能性があります。これにより、CPUの使用率が高くなり、システムリソースが過剰に消費される可能性があります。これにより、コントロールプレーン全体が不安定になり、影響を受けるデバイスのリロードが発生する可能性があります。NGAM機能はデフォルトで無効になっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、NGAM機能を無効にすると、エクスプロイトベクトルが削除されます。管理者は、グローバルコンフィギュレーションモードでCisco NX-OS CLIのno feature ngoamコマンドを使用して、NGOAM機能を無効にできます。このアクションは、アップグレードできるまで、この機能の使用を必要としない該当デバイスに適した緩和策である可能性があります。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。お客様は、実装されている緩和策が、お客様の固有の導入シナリオと制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意する必要があります。お客様は、まずご自身の環境への適用可能性とそのような環境への影響を評価する前に、緩和を導入しないでください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティアドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチ SMU

Cisco Nexus 3000および9000シリーズスイッチでは、SMUはCisco NX-OSソフトウェアで使用できます。次の SMU を Cisco.com の Software Center からダウンロードできます。

- リリース9.3(7a):nxos.CSCvx66917-n9k_ALL-1.0.0-9.3.7a.lib32_n9000.rpm

Cisco Nexus 3000および9000シリーズスイッチ用Cisco NX-OSソフトウェアでのSMUのダウンロードとインストールの詳細については、該当するCisco NX-OSシステム管理設定ガイドの「ソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行」の項を参照してください。

- Cisco Nexus 3000 Series Switches

- Cisco Nexus 9000 Series Switches

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ngoam-dos-LTDb9Hv

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021 年 8 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。