High

アドバイザリーID : cisco-sa-nxos-mpls-oam-dos-sGO9x5GM

初公開日 : 2021-08-25 16:00

最終更新日 : 2022-09-02 17:41

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvx48078 CSCvx66765

CVE-2021-1588

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの MPLS 運用、管理、保守（OAM）機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスでサービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスが MPLS エコー要求またはエコー応答パケットを処理する際の入力検証が不適切なことに起因します。攻撃者は、該当デバイスで MPLS 転送が有効になっているインターフェイスに悪意のある MPLS エコー要求またはエコー応答パケットを送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は MPLS OAM プロセスのクラッシュと再起動を繰り返し発生させて、該当デバイスのリロードを引き起こし、結果として DoS 状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-mpls-oam-dos-sGO9x5GM

このアドバイザリは、2021 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: August 2021 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しており、かつ MPLS OAM 機能が有効になっている場合です。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ（CSCvx66765）

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ（CSCvx48078）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ（CSCvx66765）

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

MPLS OAM 機能の状態の確認

Nexus 3000 シリーズ スイッチおよび Nexus 9000 シリーズ スイッチでは、MPLS OAM 機能はデフォルトで無効になっています。Nexus 3000 シリーズまたは 9000 シリーズ スイッチで MPLS OAM 機能が有効に設定されているかどうかを確認するには、show feature コマンドを使用します。 Cisco NX-OS CLI で | include mpls_oam コマンドを実行して、この機能が有効になっているかを確認します。Nexus 3000 シリーズまたは 9000 シリーズ スイッチで MPLS OAM 機能が有効になっている場合の例を以下に示します。

nxos# show feature | include mpls_oam

mpls_oam               1          enabled

Nexus 7000 シリーズ スイッチでは、MPLS OAM はデフォルトで無効になっていますが、デバイスでいずれかの MPLS 機能を有効にすると、自動的に有効になります。Nexus 7000 シリーズ スイッチで MPLS 機能が有効になっているかどうかを確認するには、show running-config を使用します。 次の例に示すように、Cisco NX-OS CLIで | include "feature mpls" コマンドを実行します。

nxos# show running-config | include "feature mpls"

feature mpls ldp

MPLS 機能が有効になっている Nexus 7000 シリーズ スイッチで手動で MPLS OAM を無効にするには、Cisco NX-OS CLI のグローバル コンフィギュレーション モード で no mpls oam コマンドを使用します。Cisco NX-OS の CLI で show running-config all | include "no mpls oam" コマンドを使用すると、Cisco NX-OS ソフトウェアリリース 8.3(2) 以前を実行している Nexus 7000 シリーズ スイッチの設定で、MPLS OAM が無効になっているかどうかを確認できます。ただし、脆弱性のある Cisco NX-OS ソフトウェアリリース 8.4(1) 以降を実行している Nexus 7000 シリーズ スイッチでは、実行コンフィギュレーションに no mpls oam が表示されません。この設定表示の問題の詳細については、CSCwc58564 の障害ケースを参照してください。脆弱性のあるリリースで MPLS OAM が無効になっていることを確認するには、次の例に示すように、Cisco NX-OS の CLI で ping mpls コマンドを使用して、MPLS 組み込み管理サブシステムが稼働していないことを確認します。

nxos# ping mpls

% MPLS Embedded Management Subsystem is not running

To enable use 'mpls oam' global config command.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

MPLS OAM 機能は、MPLS ネットワークのデータプレーン障害を特定するための診断機能を備えています。MPLS OAMは、MPLS pingとMPLS tracerouteの2つの主要な機能を提供します。これらの機能は、MPLS エコー要求およびエコー応答パケットの交換に依存します。これらは、宛先ポートが 3503 の UDP パケットであり、その内容は RFC 4379 で定義されている特定のフォーマットに従います。

この脆弱性は、該当デバイスがこれらのパケットタイプを処理する際の入力検証が不適切なことに起因します。攻撃者は、悪意のある MPLS エコー要求またはエコー応答パケットを生成して、該当デバイスで MPLS 転送が有効になっているインターフェイスに送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。攻撃者がこれを実現するには、該当デバイスと同じ MPLS ドメインにアクセスできるか、特定のネットワーク条件下で MPLS ネットワークを介してこのようなタイプの UDP パケットを転送できる必要があります。

これらのパケットを処理するには、該当デバイスで MPLS OAM 機能を有効にする必要があります。この機能は、Nexus 3000 シリーズ スイッチおよび Nexus 9000 シリーズ スイッチではデフォルトで無効になっていますが、デバイスで他の MPLS 機能を有効にすると、自動的に有効になります。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

ただし、MPLS OAM 機能を無効にすることで、エクスプロイトベクトルが除去されます。管理者は、Nexus 3000 シリーズ スイッチおよび Nexus 9000 シリーズ スイッチで Cisco NX-OS CLI グローバル コンフィギュレーション モード コマンド no feature mpls oam を使用するか、Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチで no mpls oam を使用して、MPLS OAM 機能を無効にできます。脆弱性を修正したアップグレードが提供されるまでは、この処置が最善策になります。

注：脆弱なCisco NX-OSソフトウェアリリース8.4(1)以降を実行しているNexus 7000シリーズスイッチでは、コマンドの適用後に実行コンフィギュレーションにno mpls oamが表示されません。この設定表示の問題の詳細については、CSCwc58564 の障害ケースを参照してください。脆弱性のあるリリースで MPLS OAM が無効になっていることを確認するには、次の例に示すように、Cisco NX-OS の CLI で ping mpls コマンドを使用して、MPLS 組み込み管理サブシステムが稼働していないことを確認します。

nxos# ping mpls

% MPLS Embedded Management Subsystem is not running

To enable use 'mpls oam' global config command.

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。お客様固有の導入シナリオおよび制限によっては、緩和策を導入すると、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチ SMU

Cisco Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチの場合、Cisco NX-OS ソフトウェアの SMU を利用できます。次の SMU を Cisco.com の Software Center からダウンロードできます。

- リリース7.0(3)I7(9):nxos.CSCvx66765-n9k_ALL-1.0.0-7.0.3.I7.9.lib32_n9000.rpm

- リリース9.3(7a):nxos.CSCvx66765-n9k_ALL-1.0.0-9.3.7a.lib32_n9000.rpm

Cisco Nexus 3000 および 9000 シリーズ スイッチ向け Cisco NX-OS ソフトウェアにおける SMU のダウンロードとインストールの詳細については、該当する Cisco NX-OS システム管理コンフィギュレーション ガイド の「Performing Software Maintenance Upgrades」を参照してください。

- Cisco Nexus 3000 Series Switches

- Cisco Nexus 9000 Series Switches

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-mpls-oam-dos-sGO9x5GM

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

脆弱性のある Cisco NX-OS ソフトウェア 8.4 リリースを実行している Nexus 7000 シリーズ スイッチの設定表示の問題に関する情報を追加。

該当製品、回避策

Final

2022 年 9 月 2 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 8 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。