Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-nxos-login-blockfor-RwjGVEcu

初公開日 : 2021-08-25 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuz49095 CSCvx74585 CSCvw45963

CVE-2021-1590

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアでのsystem login block-forコマンドの実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がログインプロセスを予期せず再起動させ、サービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、攻撃が検出されて対処されたときにsystem login block-forコマンドを実装する際の論理エラーに起因します。攻撃者は、該当デバイスに対してブルートフォースログイン攻撃を実行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はログインプロセスをリロードさせ、該当デバイスへの認証中に遅延を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-login-blockfor-RwjGVEcu

このアドバイザリは、2021 年 8 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『Cisco Event Response: August 2021 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の公開時点で、Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行していて、system login block-for CLIコマンドが設定されている次のシスコ製品に影響を与えました。

- MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ(CSCuz49095)

- Nexus 3000シリーズスイッチ(CSCuz49095)

- Nexus 5500プラットフォームスイッチ(CSCvw45963)

- Nexus 5600プラットフォームスイッチ(CSCvw45963)

- Nexus 6000シリーズスイッチ(CSCvw45963)

- Nexus 7000シリーズスイッチ(CSCuz49095)

- スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ(CSCuz49095)

- UCS 6200シリーズファブリックインターコネクト(CSCvx74585)

- UCS 6300シリーズファブリックインターコネクト(CSCvx74585)

system login block-forコマンドは、デフォルトでは無効になっています。

注：一部のCisco NX-OSプラットフォームと新しいコードトレインでは、login block-for modeコマンドの名前がsystem login block-forに変更されています。公開時点では、この脆弱性は両方の形式のコマンドに適用されていました。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。最新かつ完全な情報については、このアドバイザリの冒頭に記載されているバグIDを参照してください。

デバイス設定の確認

NX-OS ソフトウェア

該当するデバイスがlogin block-forまたはsystem login block-for CLIコマンドで設定されているかどうかを確認するには、show running-config | include block-forコマンドを使用します。このコマンドから出力が返された場合、そのデバイスは脆弱であると見なされます。以下に、show running-config | include block-forコマンドを実行すると、Cisco NX-OSソフトウェアを実行しているデバイスでsystem login block-forコマンドが設定されます。

nexus# show running-config | include block-for

system login block-for 30 attempts 20 within 120

UCS ソフトウェア

UCS 6200シリーズまたは6300シリーズファブリックインターコネクトがログイン要求をブロックするように設定されているかどうかを確認するには、Cisco UCS Manager Web UIを使用して次の手順を実行します。

1. ナビゲーション ペインに移動し、Admin をクリックします。

2. [Expand All] > [User Management] > [User Services] > [Login Profile] を選択します。

3. Workペインに移動し、Admin StateフィールドのEnableオプションボタンの設定を確認します。Enableオプションボタンが選択されている場合、そのデバイスは脆弱であると見なされます。

デフォルトでは、ログインプロファイルの設定は無効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

system login block-for機能は、デバイスへのブルートフォースログイン攻撃を検出して防御できます。system login block-forコマンドの詳細については、『Cisco Nexus 9000シリーズNX-OSセキュリティコンフィギュレーションガイド、リリース9.3(x)』の「AAAの設定」の章の「ログインパラメータの設定」を参照してください。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されると、認証、認可、およびアカウンティング(AAA)デーモンプロセスがクラッシュし、次のようなエラーメッセージが生成される可能性があります。

%SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "AAA Daemon" (PID 22769) hasn't caught signal 11 (core will be saved).

このエラーメッセージには、複数の原因が考えられます。デバイスでこのメッセージが表示されたお客様については、サポート組織に連絡して、それがこの脆弱性のエクスプロイトによるデバイスの侵害を示しているのかどうかを判断してもらうことをお勧めします。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このデバイスは、system login block-forコマンドが設定され、潜在的なDoS攻撃が検出された場合にのみ脆弱です。no [system] login block-for seconds attempts within secondsを使用してこのコマンドを削除すると、デバイスは脆弱ではなくなります。

ただし、system login block-for設定を削除すると、デバイスのセキュリティポスチャが弱くなります。詳細については、『Cisco Nexus 9000シリーズNX-OSセキュリティコンフィギュレーションガイド、リリース9.3(x)』の「AAAの設定」の章の「ログインパラメータの設定」を参照してください。

この緩和策は導入されており、テスト環境では実証済みですが、お客様は、ご使用の環境および使用条件において適用性と有効性を判断する必要があります。また、導入されている回避策または緩和策が、お客様固有の導入シナリオおよび制限に基づいて、ネットワークの機能やパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。回避策や緩和策は、ご使用の環境への適用性と環境への影響を評価した後で導入してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco UCS ソフトウェア

発行時点では、次の表に記載されているリリース情報は正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左の列はシスコソフトウェアリリースを示し、右の列はリリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示します。

UCS 6200および6300シリーズファブリックインターコネクト:CSCvx74585

Cisco UCS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

4.0 より前

修正済みリリースに移行。

4.0

4.0(4m)

4.1

4.1(3d)

4.2

脆弱性なし

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-login-blockfor-RwjGVEcu

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 8 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。