High

アドバイザリーID : cisco-sa-nxos-ipv6-netstack-edXPGV7K

初公開日 : 2021-02-24 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvu11961 CSCvu77380

CVE-2021-1387

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのネットワークスタックにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスでサービス拒否(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスを宛先とする特定のIPv6パケットを処理する際に、ソフトウェアがリソースを不適切に解放するために存在します。攻撃者は、巧妙に細工された複数のIPv6パケットを該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、ネットワークスタックが使用可能なバッファを使い果たし、コントロールプレーンと管理プレーンプロトコルの動作が損なわれ、DoS状態になる可能性があります。影響を受けるデバイスで通常の動作を復元するには、手動による介入が必要になります。

この脆弱性の影響の詳細については、このアドバイザリの「詳細」セクションを参照してください。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ipv6-netstack-edXPGV7K

このアドバイザリは、2021 年 2 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。Cisco Event Response: 2021 年 2 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェアリリースを実行していて、少なくとも 1 つのインターフェイスに IPv6 アドレスまたは ipv6 forward が設定されている次のシスコ製品です。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ（CSCvu11961）

- Nexus 5500 プラットフォームスイッチ（CSCvu11961）

- Nexus 5600 プラットフォームスイッチ（CSCvu11961）

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ（CSCvu11961）

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ（CSCvu11961）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ（CSCvu11961）

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト（CSCvu77380）

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェアの IPv6 のステータスを確認する

デバイスが着信 IPv6 パケットを受け入れるかどうかを判断するには、デバイスの CLI で show ipv6 interface brief vrf all コマンドを使用します。次の例に示すように、少なくとも 1 つのインターフェイスから IPv6 インターフェイスステータスが返される場合、デバイスはこの脆弱性の影響を受ける可能性があります。

Switch# show ipv6 interface brief vrf all

IPv6 Interface Status for VRF "default"(1)

Interface        IPv6 Address/Link-local Address           Interface Status

prot/link/admin

Eth1/65          2001:db8:1:f101::1                        up/up/up

fe80::23a:7dff:fe95:d071

IPv6 Interface Status for VRF "management"(2)

Interface        IPv6 Address/Link-local Address           Interface Status

prot/link/admin

注：Cisco NX-OS ソフトウェアは、デフォルトでは IPv6 アドレスは有効化されていません。Nexus デバイスのインターフェイスには、ipv6 address [...] または ipv6 link-local [...] CLI 設定コマンドを使用して IPv6 アドレスを設定できます。また、ipv6 forward CLI 設定コマンドを使用すると、IPv6 アドレスが設定されていない場合でもインターフェイスで IPv6 パケットを受け入れることができます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

この脆弱性は、netstack として知られる Cisco NX-OS ソフトウェアのネットワークスタックにおいてバッファが適切に解放されないことに起因しています。該当デバイスは、使用可能なバッファを使い果たすと、複数の管理プレーンプロトコルとコントロール プレーン プロトコル（ルーティングプロトコルを含む）の着信パケットの処理を停止します。 その結果、該当デバイスでこれらのプロトコルが正常に動作しなくなり、トラフィックに影響を与え、DoS 状態を引き起こすことになる動作障害が発生する可能性があります。影響は、デバイス上の特定のプラットフォームやソフトウェアリリースによって異なる場合があります。通常動作を回復するには、デバイスを手動でリロードする必要があります。

この脆弱性をエクスプロイトするには、IPv6トラフィックを該当デバイス宛てに送信する必要があります。該当デバイスを通過するトラフィックを使用して、この脆弱性をエクスプロイトすることはできません。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性がエクスプロイトされると、該当デバイスで使用可能なネットワーク スタック バッファのすべてが消費され、次のようなエラー メッセージが生成される可能性があります。

2021 Jan 25 16:07:39 nexus %NETSTACK-3-MBUF_FAILED: netstack [27340] m_copyin()がipv6_data_main()で失敗しました…

2021 Jan 25 16:07:44 nexus %NETSTACK-3-IPV6_API_FAILED: netstack [27340] m_copyin()がipv6_process_pm_data_msg()で失敗しました

これらのエラーメッセージが表示される原因は複数あります。デバイスでこれらのメッセージが表示されたお客様については、サポート部門に連絡して、メッセージがこの脆弱性のエクスプロイトによるデバイスの侵害を示しているのか判断してもらうことをお勧めします。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、このアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティアドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、すべてのアドバイザリに記載されたすべての脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco UCS ソフトウェア

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

Cisco UCS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

4.0

4.0(4k)

4.0(4k)

4.1

4.1(1e)

4.1(1e)

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-nxos-ipv6-netstack-edXPGV7K

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021 年 2 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。