Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-naci-mdvul-vrKVgNU

初公開日 : 2021-08-25 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy05012

CVE-2021-1584

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

アプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)モードのCisco Nexus 9000シリーズファブリックスイッチの脆弱性により、認証されたローカル攻撃者が該当デバイスの権限を昇格できる可能性があります。

この脆弱性は、特定のCLIコマンドの実行中に制限が不十分であることに起因します。管理者権限を持つ攻撃者は、脆弱なコマンドに対してコマンドインジェクション攻撃を実行することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者はルートとして基盤となるオペレーティングシステムにアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-naci-mdvul-vrKVgNU

このアドバイザリは、2021年8月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開の一部です。これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。シスコのイベント対応：2021年8月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行し、デフォルト設定を使用している場合、ACIモードのCisco Nexus 9000シリーズファブリックスイッチに影響を与えました。

脆弱性が存在する Cisco ソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 1000 シリーズ

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- VMware vSphere 向け Nexus 1000 Virtual Edge

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco NX-OS ソフトウェア

お客様が Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco Software Checker を提供しています。このツールにより、特定の Cisco NX-OS ソフトウェアリリースに該当するシスコ セキュリティアドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。 また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

お客様は、Cisco Software Checker を使用して次の方法でアドバイザリを検索できます。

- ソフトウェア、プラットフォーム、および 1 つ以上のリリースを選択する

- 特定のリリースのリストを含む .txt ファイルをアップロードする

- show version コマンドの出力を入力する

検索を開始した後で、すべてのシスコ セキュリティ アドバイザリまたは 1 つ以上の特定のアドバイザリが含まれるように検索をカスタマイズできます。

また、次のフォームを使用して、Cisco NX-OS ソフトウェアとプラットフォームを選択、およびリリースを入力することで（例：Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの 7.0(3)I7(5) 、ACI モードの Cisco NX-OS ソフトウェアの 14.0(1h)）、シスコ セキュリティ アドバイザリの対象となるリリースであるかを判断することもできます。

Cisco NX-OS ソフトウェア ACI モードの Cisco NX OS ソフトウェア MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ Nexus 1000V シリーズ スイッチ Nexus 3000 シリーズ スイッチ Nexus 5000 シリーズ スイッチ Nexus 6000 シリーズ スイッチ Nexus 7000 シリーズ スイッチ Nexus 9000 シリーズ スイッチ

デフォルトでは、Cisco Software Checker の結果には、Security Impact Rating（SIR）が「重大」または「高」の脆弱性だけが含まれます。 「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco Software Checker を使用して、検索をカスタマイズするときに [影響の評価（Impact Rating）] ドロップダウンリストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの決定に際してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

Vmware スイッチ向け Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 5600 プラットフォームスイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS ソフトウェアに最適なリリースを確認するには、デバイスのリリースノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたAdrien Peter、Pierre Milioni、およびSynacktivのClement Amicに感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-naci-mdvul-vrKVgNU

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2021年8月25日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。