Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-mso-authbyp-bb5GmBQv

初公開日 : 2021-02-24 16:00

最終更新日 : 2021-03-12 16:02

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvw14141

CVE-2021-1388

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Application Services Engine にインストールされている Cisco ACI Multi-Site Orchestrator（MSO）の API エンドポイントにある脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスで認証をバイパスできる可能性があります。

この脆弱性は、特定の API エンドポイントのトークン検証が不適切なことに起因しています。攻撃者は、細工された要求を該当 API に送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、影響を受ける MSO および管理対象の Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）デバイスで API の認証に使用できる、管理者レベルの権限を持つトークンを受け取る可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-mso-authbyp-bb5GmBQv

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Application Services Engine に導入された場合にのみ、ソフトウェアの 3.0 リリースを実行している Cisco ACI Multi-Site Orchestrator（MSO）に影響を及ぼします。

MSO は次の方法で展開できます。

- Cisco Application Services Engine 内の MSO クラスタ。MSO ソフトウェアイメージは、「aci」拡張子で識別できます。

- ハイパーバイザに VM として展開された MSO ノード。MSO ソフトウェアイメージは、「ova」拡張子で識別できます。

脆弱性のある Cisco ソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、シスコ セキュリティ アドバイザリ ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性とアップグレード ソリューション一式を確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアリリースを記載しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。このセクションの表に記載されている適切な修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco ACI Multi-Site Orchestrator ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2 より前

脆弱性なし

2.2

脆弱性なし

3.01

3.0(3m)

3.1

脆弱性なし

3.2

脆弱性なし

1.バージョン3.0(1i)には脆弱性はありません。他のすべての 3.0 バージョンは、最初の修正済みリリースが適用されるまで脆弱です。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、内部セキュリティテストの実施中に、シスコの Arthur Vidineyev によって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-mso-authbyp-bb5GmBQv

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

認定が追加されました。

出典

Final

2021年3月12日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2021 年 2 月 24 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。